Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Versieslagen

Software downloads en upgrade-handleidingen

Matrix voor hardwareondersteuning

bedrijfsleider

Flow Collector

Gegevensopslag

Flow Sensor

Flow replicator/UDP Director

Upgrades op versie

Upgradeversie 6.9.x naar 6.10.x

Upgradeversie 6.10.x naar 7.0.x

Upgradeversie 7.0.x naar 7.1.x

Upgradeversie 7.1.x naar 7.2.1

Upgradeversie 7.2.x naar 7.3.x

Upgradeversie 7.3.x naar 7.4.x

Tijdlijnen voor softwareondersteuning

Inleiding

Dit document beschrijft informatie over best practices voor upgrades naar Secure Network Analytics (SNA) (voorheen bekend als Stealthwatch).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Versieslagen

SNA ondersteunt alleen upgrades van één belangrijke versie naar de volgende. (Bijvoorbeeld van 6.9.x tot 6.10.x of 7.1.x tot 7.2.x.) Versie skips worden niet ondersteund. Als de gebruiker het gemakkelijk vindt om alle gegevens te herstellen naar een fabrieksstandaardinstelling, kan een hardware-apparaat opnieuw worden geimageerd, kan een nieuwe VM worden geïnstalleerd of kan de "SWU Skipper" worden gebruikt om direct naar de doelversie te gaan.

Software downloads en upgrade-handleidingen

- Software en gidsen voor versie 7.1 en lager vindt u op het Lancope Flexeoperations Portal

- Software en handleidingen voor versies 7.1 en hoger zijn te vinden op Cisco Software Central

Matrix voor hardwareondersteuning

De informatie in deze sectie wordt gehaald uit de handleiding Cisco Secure Network Analysis Hardware and Software Version Support Matrix.

bedrijfsleider

Flow Collector

Gegevensopslag

Flow Sensor

Flow replicator/UDP Director

Upgrades op versie

Upgradeversie 6.9.x naar 6.10.x

Upgrades naar versies: 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6

Software downloads: software is beschikbaar op het Lancope Flexetations Portal

Upgradehandleiding: updategids voor 6.9.x tot 6.10.6

Upgradeversie 6.10.x naar 7.0.x

Upgrades naar versies: 7.0.0, 7.0.2, 7.0.3

Software downloads: software is beschikbaar op het Lancope Flexetations Portal

Upgradehandleiding: updategids voor 6.10.x tot 7.0.3

Upgradeversie 7.0.x naar 7.1.x

Upgrades naar versies: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

Software downloads: software is beschikbaar op het Lancope FlexibeleTransations Portal of bij Cisco Software Central

Upgradehandleiding: Update handleiding voor 7.0.x naar 7.1.3

Upgradeversie 7.1.x naar 7.2.1

Upgrades: 7.2.1

Software downloads: software is beschikbaar bij Cisco Software Central

Upgradehandleiding: Update handleiding voor 7.1.x naar 7.2.1

Upgradeversie 7.2.x naar 7.3.x

Upgrades naar versies: 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2

Software downloads: software is beschikbaar bij Cisco Software Central

Upgradehandleiding: updategids voor 7.2.x tot 7.3.2

Upgradeversie 7.3.x naar 7.4.x

Upgrades: 7.4.0

Software downloads: software is beschikbaar bij Cisco Software Central

Upgradehandleiding: updategids voor 7.3.x tot 7.4.0 of 7.4.1

Tijdlijnen voor softwareondersteuning

Meestal is een release 12 maanden na de release gedekt onder Software-onderhoud en ontvangt kwetsbaarheid en security fixes gedurende 18 maanden na de release. Meer informatie over het SNA-softwarerelease-model en de tijdlijn voor release-ondersteuning is beschikbaar in het Cisco Stealthwatch®-softwarerelease-model en het productbericht van de release-ondersteuningstijdlijn.

Deze tabel geeft de tijdlijnen voor ondersteuning vanaf release 7.1.1 weer.

Versie

Releasedatum

Einde softwareonderhoud (EoS)

Ondersteuning van end-of-kwetsbaarheid en beveiliging (EoVSS)

7.4.1 *

09 May,2022

09 May, 2023

9 nov. 2023

7.4.0

20 november 2021

20 november 2022

02 May,2023

7.3.2

1 juni 2021

1 juni 2022

1 december 2022

7.3.1

4 feb. 2021

4 februari 2022

4 augustus 2022

7.3.0

3 september 2020

3 september 2021

3 maart 2022

7.2.1

17 juni 2020

17 juni 2021

1 juli 2022

7.1.1

16 augustus 2019

16 augustus 2020

1 juli 2022

* geeft de momenteel aanbevolen versie aan