Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Hoe controleert u Apache, Tomcat en andere toepassingsversie van derden op Cisco Security Manager?

Tomcat

Apache

JAVA

OpenSSL

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de versie van de verschillende CSM-onderdelen (Cisco Security Manager) kunt controleren.

Achtergrondinformatie

Cisco Security Manager (CSM) vereist weinig serverzijcomponenten, namelijk Apache WebServer, Tomcat Server Engine etc.

Deze server-side componenten hebben hun eigen toepassingsversies. Met elke nieuwe release van CSM kan de toepassingsversie veranderen. Daarom is het ook soms nodig om te controleren of een dreigende security kwetsbaarheid of CVE de componentversie of in wezen de Cisco Security Manager versie beïnvloedt.

Hoe controleert u Apache, Tomcat en andere toepassingsversie van derden op Cisco Security Manager?

Dit kan worden gecontroleerd vanuit een cmd-prompt of Power Shell op een Windows-server

Tomcat

java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

C:\Users\Administrator>java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

Server version: Apache Tomcat/6.0.44

Server built: Aug 10 2015 04:28:32 UTC

Server number: 6.0.44.0

OS Name: Windows NT (unknown)

OS Version: 10.0

Architecture: x86

JVM Version: 1.7.0_121-b31

JVM Vendor: Oracle Corporation

Apache

C:\>Apache.exe -version

Server version: Apache/2.4.23 (Win32)

Server built:   Oct  1 2016 11:19:05

JAVA

C:\>java.exe -version

java version "1.7.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_121-b31)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.121-b31, mixed mode)

OpenSSL

C:\>openssl

WARNING: can't open config file: c:\ciscossl/ssl/openssl.cnf

OpenSSL> version

CiscoSSL 1.0.2j.6.1.140-fips

Opmerking: Boven uitgangen worden overgenomen van de Cisco Security Manager 4.13-versie.