Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

TAC-ondersteuningsbereik

Verzamel nuttige informatie als u een TAC cases moet openen

Problemen met SecureX-integratie

Problemen met integratie van derden

Problemen met Device Insights

Inleiding

Dit document biedt een verzameling probleemoplossingsdocumenten die door TAC-engineers zijn gemaakt en onderhouden om algemene problemen op de verschillende componenten van SecureX te detecteren.

Bijgedragen door Cisco TAC Technical Leaders en TAC Engineers.

Achtergrondinformatie

Het artikel is een kennisbank gids voor de probleemoplossing van SecureX-integratieproducten. Naar dit artikel kan worden verwezen voordat u Cisco TAC inschakelt.

TAC-ondersteuningsbereik

Ondersteuning voor SecureX

Verzamel nuttige informatie als u een TAC cases moet openen

HAR-logbestanden verzamelen vanuit SecureX-console

Verzamel SAML-logbestanden van SecureX-aanmelding

Problemen met SecureX-integratie

In deze sectie vindt u een lijst met probleemoplossingsdocumenten met betrekking tot de beschikbare integraties voor SecureX.

Integraties met Device Insights

Document

Cisco Secure Firewall Management Center

Probleemoplossing voor SecureX met Firepower Threat Defence (FTD) met behulp van 7.1 en oudere versies

Secure Malware Analytics-cloud

Cloud-integratie voor probleemoplossing van SecureX en Secure Malware Analytics

Secure Network Analytics-integratie (voorheen Stealthwatch Enterprise)

Probleemoplossing voor Secure X- en Secure Network Analysis Integration (voorheen Stealthwatch Enterprise)

Secure E-mail-applicatie (voorheen ESA)

Integratie van SecureX en Secure Email Applicatie (voorheen ESA) voor probleemoplossing

Problemen met integratie van derden

In deze sectie vindt u een lijst met probleemoplossingsdocumenten die betrekking hebben op de documenten die beschikbaar zijn voor integraties van derden.

Integraties met Device Insights

Document

Microsoft Graph API-integratie

Microsoft Graph API-integratie configureren met SecureX

Problemen met Device Insights

In deze sectie vindt u een lijst met probleemoplossingsdocumenten met betrekking tot de beschikbare integraties voor Device Insights.

Integraties met Device Insights

Document

Mobiel strijken

Probleemoplossing voor Device Insights en Mobile Iron Integration

Secure-endpoint

Probleemoplossing voor Device Insights en Secure Endpoint-integratie

orbitaal

Apparaatinzichten en orbitale integratie oplossen

Meraki

Apparaatinzichten en Meraki-integratie oplossen

Microsoft Intune

Probleemoplossing voor Device Insights en Intune-integratie

Umbrella

Probleemoplossing voor apparaatinzichten en parapluintegratie

DUO

Probleemoplossing voor apparaatinzichten en DUO-integratie