Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de juiste opnameinterface(s) op het Flow Sensor 4240-hardwareapparaat moet(en) worden ingesteld.

Probleem

Er zijn twee opties voor opnameinterfaces op het Flow Sensor 4240 model.  U kunt kiezen voor 4x10G Intel-kaarten of 2x40G Qlogic/Marvell-kaarten. Indien niet correct geconfigureerd, kunt u verkeer gespiegeld naar eth1 en eth2 zien, maar Engine Status geeft alleen statistieken voor eth6 en eth7 weer.  In dit geval moeten we de juiste opnameinterfaces configureren.

Oplossing

Flow Sensor 4240 kan zich verzamelen op 4x10G Intel-kaarten of op 2x40G Qlogic/Marvell-kaarten.

Open de lokale webUI van het flowsensorapparaat.  De selectie van de bewakingsinterface kan worden gewijzigd via de geavanceerde instellingen van de FlowSensor.  Als u de selectie van de bewakingsinterface wijzigt, worden de services opnieuw gestart.