Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

EFI Shell

Herstelmodus toevoegen aan Opstartopties

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven om het Secure Malware Analytics®-applicatie te starten in de herstelmodus met EFI Shell en de herstelmodus toe te voegen aan Opstartopties.

Probleem

U kunt dan zien zoals in het beeld, dat de Herstelmodus niet in het configuratievenster weergegeven is:

Om in dit scenario te kunnen starten met de Herstelmodus, moeten we de stappen gebruiken die in de volgende sectie worden beschreven.

Oplossing

EFI Shell

Stap 1. Sluit de KVM-adapter aan op een externe monitor en een toetsenbord en steek deze in de KVM-poort aan de voorkant van het apparaat. Als CIMC beschikbaar en ingesteld is, kunt u een KVM op afstand gebruiken.

Stap 2. Start het apparaat opnieuw.

Stap 3. Druk in het geprogrammeerde venster op F6 voor een lijst met mogelijke boogdoelen.

Stap 4. Selecteer UEFI: Ingebouwd EFI Shell.

Stap 5. Druk direct daarna op ESC voordat het opstartscript klaar is om naar de EFI Shell te gaan.

Stap 6. Lijst van beschikbare bestandsystemen

Stap 7. Op dit punt, moet je de herstelmap vinden die zich in één van de bestandsystemen bevindt.

Stap 8. Navigeer in die map.

Stap 9. Voer de opdracht fs1:\efi\Recovery\boot.efi uit

Stap 10. Apparaat start op in Herstelmodus.

Herstelmodus toevoegen aan Opstartopties

Stap 1. Sluit de KVM-adapter aan op een externe monitor en een toetsenbord en steek deze in de KVM-poort aan de voorkant van het apparaat. Als CIMC beschikbaar en ingesteld is, kunt u een KVM op afstand gebruiken.

Stap 2. Start het apparaat opnieuw.

Stap 3. Druk in het geprogrammeerde venster op F6 voor een lijst met mogelijke boogdoelen.

Stap 4. Selecteer Instellingen invoeren.

Stap 5. Navigeer in Opstartopties, ga naar de onderkant en selecteer Optie Nieuw Opstarten toevoegen.

Stap 6. Selecteer de optie Opstarten toevoegen en type herstel.

Stap 7. Selecteer Pad voor de start en selecteer het juiste bestandssysteem.

Stap 8. Selecteer <efi>, <Herstel> en <start.efi>.

Stap 9. Selecteer Maken.

Stap 10. Met de nieuwe opmeeroptie wordt gemaakt.

Stap 12. Plaats de optie herstel op #2 plaats met +/- knoppen.

Stap 13. Navigeer in Opslaan en afsluiten en selecteer Wijzigingen opslaan en afsluiten.

Stap 14. Bevestig de wijzigingen.

Stap 15. Het apparaat start normaal.

Raadpleeg de Secure Malware Analytics-applicatiebeheergids voor meer informatie.