Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Problemen oplossen

Veelvoorkomende problemen

DNS lost uw SMTP-server niet op

Verbinding geweigerd

Time out verbinding

Inleiding

In dit document wordt de procedure beschreven om een e-mailrelay-host te configureren op Secure Firewall Management Center (FMC) voor meldingen via e-mail.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van deze producten:

- VCC

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Firepower Threat Defence voor VMware versie 7.6.0

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De configuratie van de Mail Relay Host is nodig voor het VCC om e-mailberichten te verzenden en waarschuwingen voor beveiligingsgebeurtenissen te maken.

Dit kan worden gebruikt voor correlatie- en inbraakbeleid, zodat u extra zicht hebt op specifieke waarschuwingen.

Configureren

Stap 1. Navigeer naar Systeem > Configuratie.

Afbeelding 1. Naar configuratie navigeren

Stap 2. Navigeer naar e-mailbericht.

Afbeelding 2. Navigeer naar het menu E-mailbericht

Stap 3. Voer het IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) in voor uw e-mail Relay-host, poort, coderingsmethode, e-mailadres en verificatie voor de host, indien nodig.

Stap 4. Selecteer Test Mail Server Settings, een bericht verzonden verschijnt als uw instellingen correct zijn en een e-mail wordt ontvangen van de ingestelde afzender e-mail naar het doeladres dat gebruikt wordt op de test. Sla uw configuratie op.

Afbeelding 3. Instellingen voor Test Mail Server

Afbeelding 4. Bericht over succesvolle configuratie

Afbeelding 5. E-mail met succesvolle configuratie

Problemen oplossen

FMC GUI geeft een algemene foutmelding weer wanneer de test mislukt.

Afbeelding 6. Foutmelding mislukt

U kunt de foutmeldingen van de mailtests op de FMC CLI controleren. U moet naar expert navigeren en u kunt de commando cat /var/log/message invoeren | grep -i "email\|smtp" om te zoeken naar berichten van uw verbindingstests.

> expert

admin@firepower:~$ cat /var/log/messages | grep -i "email\|smtp"

Oct 16 17:57:38 firepower msmtp: host=****.****.com tls=on auth=off from=alertfmc760@****.com recipients=****@****.com mailsize=286 smtpstatus=250 smtpmsg='250 2.0.0 Ok: queued as ****' exitcode=EX_OK

Veelvoorkomende problemen

DNS lost uw SMTP-server niet op

Oct 16 17:32:52 firepower msmtp: host=****.****.co tls=off auth=off from=alertfmc760@****.com recipients=****@****.com errormsg='cannot locate host ****.****.co: Name or service not known' exitcode=EX_NOHOST

Controleer uw e-mail relay hostname, dat uw DNS servers bereikbaar zijn, en zij kunnen de hostname oplossen.

admin@firepower:~$ ping ****.****.co

ping: ****.****.co: Name or service not known

Verbinding geweigerd

Oct 16 17:33:54 firepower msmtp: host=10.100.150.11 tls=off auth=off from=alertfmc760@****.com recipients=****@****.com errormsg='cannot connect to 10.100.150.11, port 25: Connection refused' exitcode=EX_TEMPFAIL

De server luistert naar de poort, maar weigerde actief de verbinding. Controleer de instellingen en, indien van toepassing, de verificatie.

Controleer of de SMTP-service op de server actief is.

Time out verbinding

Oct 16 17:58:30 firepower msmtp: host=****.****.com tls=on auth=off from=alertfmc760@****.com recipients=****@****.com errormsg='cannot connect to ****.****.com, port 487: Connection timed out' exitcode=EX_TEMPFAIL

Controleer of de server luistert naar de poort die voor de verbinding wordt gebruikt.