Inhoud

Inleiding

Achtergrond

SNMP uitschakelen voor de upgrade

FMC Stappen:

Stap 1: Meld u aan bij uw VCC

Stap 2: Navigeren naar apparaten > Platform-instellingen

Stap 3: Bewerk het beleid dat gekoppeld is aan uw FTD-apparaten

Stap 4: Selecteer SNMP

Stap 5: SNMP-servers uitschakelen

Stap 6: Opslaan naar beleid en implementeren

Wat te doen Als u al geupgrade hebt en een bootloop ervaren:

Inleiding

Dit document beschrijft informatie met betrekking tot Cisco bug-id CSCwi63113 en hoe u problemen kunt voorkomen tijdens de upgrade naar FTD versie 7.2.6.

Achtergrond

Cisco Firepower Threat Defence softwareversie 7.2.6 bevat Cisco bug-id CSC63113, die verhindert dat sommige apparaten worden opgestart wanneer SNMP is ingeschakeld. Voordat u 7.2.6 installeert, moet u SNMP uitschakelen totdat u kunt upgraden naar 7.2.7 of hoger. Er wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor, die uiterlijk 3 mei 2024 zal worden vrijgegeven als 7.2.7. Bovendien zal Cisco 7.2.5.2 vóór 6 mei 2024 uitbrengen, hetgeen 7.2.5.1 is met alleen de oplossingen voor CVE-2024-20353, CVE-2024-20359 en CVE-2024-20358.

SNMP uitschakelen voor de upgrade

FMC Stappen:

Stap 1: Meld u aan bij uw VCC

Stap 2: Navigeren naar apparaten > Platform-instellingen

Stap 3: Bewerk het beleid dat gekoppeld is aan uw FTD-apparaten

Stap 4: Selecteer SNMP

Stap 5: SNMP-servers uitschakelen

Stap 6: Opslaan naar beleid en implementeren

Bekijk het defect voor meer actuele informatie: Cisco bug ID CSC63113.

Als u verdere informatie nodig hebt, neem dan contact op met Cisco TAC (support.cisco.com ) en reference Arcane Door (cisco-sa-asaftd-persist-rce-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)

Wat te doen Als u al geupgrade hebt en een bootloop ervaren:

Als u al bent bijgewerkt naar 7.2.6 en geconfronteerd wordt met de effecten van Cisco bug-id CSCwi63113, neem dan contact op met Cisco TAC (support.cisco.com ).