Inhoud

uitgifte

Na het succesvol installeren van de Hotfix CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_CY-7.6.5.1-2.sh.REL.tar) op Firewall Management Center (FMC) met versie 7.6.5-106, wordt het versienummer weergegeven in de gebruikersinterface (UI) en de uitvoer van de opdracht show version nog steeds 7.6.5-106 weergegeven in plaats van de hotfix-versie. De installatie is voltooid zonder fouten, maar er is onzekerheid over de vraag of het versienummer moet worden gewijzigd om de hotfix-installatie weer te geven.

> show version

-------------------[ FMC1600-4 ]--------------------

Model                     : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66) Version 7.6.5 (Build 106)

UUID                      : 12345678-1234-1234-1234-1234567890

Rules update version      : 2026-07-29-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20260729-2041

VDB version               : 406

----------------------------------------------------

milieu

FMC versie 7.6.5-106. Ook andere softwareversies kunnen worden beïnvloed.

resolutie

Dit wordt verwacht voor FMC (en FTD) hotfix-installaties. Wanneer een hotfix is geïnstalleerd (bijvoorbeeld 7.6.5.1-2 bovenop 7.6.5 Build 106), blijft de softwareversie/build die wordt weergegeven in de UI en show version command output de basisversie (7.6.5-106). Hotfixes worden afzonderlijk geverifieerd en veranderen de weergegeven basisversiesreeks niet.

Installatie hotfix verifiëren

Als u definitief wilt bevestigen dat de hotfix op de firewall is geïnstalleerd, controleert u de patchgeschiedenis van de FMC CLI met behulp van de volgende stappen:

1. Voer de expertmodus in:

> expert

2. Geef de patchgeschiedenis weer:

device:~$ cat /etc/sf/patch_history_detailed

[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172

[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2

[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106

[260804 12:50:53:636] Hotfix Hotfix_CY-2

Aanvullende overwegingen

Als u de "gereedheidscontrole" gebruikt voor toekomstige upgrades, bepaalt deze de hotfix-status van de patchgeschiedenis (niet de UI-versiesnaar), dus dit gedrag is normaal en heeft geen invloed op upgrades.

Oorzaak

Dit is het ontworpen gedrag voor FMC hotfix-installaties. Het systeem onderhoudt de weergave van de basissoftwareversie terwijl hotfix-installaties afzonderlijk worden gevolgd in de patchgeschiedenis.

Gerelateerde inhoud

- Cisco Secure Firewall Threat Defense Hotfix Release Notes

- Cisco Technical Support en downloads

- Cisco bug ID CSCwb10571