Inhoud

uitgifte

Bij de implementatie van FTD-apparaten (Secure Firewall Threat Defense) die worden beheerd door het Secure Firewall Management Center (FMC), worden geplande automatische FTD-back-ups niet weergegeven op de geconfigureerde SFTP-server. Handmatige FTD-back-ups en FMC-back-ups naar dezelfde SFTP-server zijn geslaagd. Dit leidt tot een gebrek aan beschikbaarheid van geautomatiseerde FTD-configuratieback-ups voor noodherstel en naleving.

milieu

- FTD 7.4. Ook andere softwareversies kunnen worden beïnvloed.

- FMC 7.7. Ook andere softwareversies kunnen worden beïnvloed.

- SFTP-server geconfigureerd voor back-upopslag.

resolutie

De oplossing houdt in dat de geplande FTD-back-uptaakconfiguratie in de FMC wordt gewijzigd om de juiste back-upophaal- en exportfunctionaliteit mogelijk te maken.

Stap 1: Toegang tot de geplande FTD-back-uptaak in FMC

Navigeer naar de FMC UI (Tools > Scheduling) en zoek de bestaande geplande FTD-back-uptaak die is geconfigureerd maar die geen back-ups naar de SFTP-server uploadt.

Stap 2: De geplande configuratie van de back-uptaak bewerken

Bewerk de geplande FTD-back-uptaakconfiguratie en schakel de optie "Ophalen naar beheercentrum" in. Deze optie zorgt ervoor dat de back-up eerst naar de FMC wordt opgehaald voordat deze naar de geconfigureerde SFTP-server wordt geëxporteerd.

Stap 3: Laat de geplande back-uptaak uitvoeren

Nadat u de configuratiewijziging hebt doorgevoerd, moet u de geplande back-uptaak laten uitvoeren volgens het geconfigureerde schema om de gewijzigde configuratie te testen.

Stap 4: Back-up ophalen en exporteren verifiëren

Controleer of de back-up is opgehaald naar de FMC en vervolgens correct is geëxporteerd naar de geconfigureerde SFTP-server.

Stap 5: Test en valideer de resultaten

Controleer de daaropvolgende geplande back-upuitvoeringen om een consistente werking te garanderen en te valideren dat het geautomatiseerde FTD-back-upproces naar verwachting functioneert.

Oorzaak

De geplande FTD-back-uptaak is niet geconfigureerd met de optie "Ophalen naar beheercentrum" ingeschakeld. Zonder deze optie worden geplande FTD-back-ups niet opgehaald en niet naar de externe server verzonden. Deze optie heeft geen invloed op handmatige back-ups.

Gerelateerde inhoud

- Cisco Technical Support en downloads

- Cisco bug ID CSCwv85459