Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Procedure voor het verzamelen van back-up

Herstel het Centrum van het Beheer van Unified Reserve

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de gezamenlijke back-up op een actief VCC kan worden verzameld, waarbij één back-upbestand wordt gemaakt voor zowel actieve als stand-by VCC's.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis van deze onderwerpen te hebben:

- Secure Firewall Management Center - concepten en configuratie met hoge beschikbaarheid (FMC HA).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op FMCv 7.4.2.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

- Unified back-up wordt gemaakt op een actief beheercentrum, waar één back-upbestand wordt gemaakt voor zowel de actieve als de stand-by beheercentra . De Unified back-up is alleen van toepassing voor back-ups die alleen een configuratie bevatten. Als eventing of TID back-up is vereist, moet u afzonderlijke back-ups maken voor actieve en stand-by management centra. Als u standaard een back-up selecteert die alleen een configuratie bevat, wordt een uniforme back-up toegepast. Als het actieve beheercentrum niet in staat is om een back-up-tar-bestand van het stand-by beheercentrum te verkrijgen, wordt in een uniforme back-up het normale back-upbestand gegenereerd voor de actieve eenheid die kan worden gebruikt voor herstel. Er zijn verschillende voordelen van een uniforme back-up ten opzichte van de normale back-up.

- Unified back-up vereist niet dat u afzonderlijke back-ups maakt op actieve en stand-by beheercentra.

- Redundante gegevens in back-ups en opslagbeperkingen worden verwijderd in een uniforme back-up.

- In een normale back-up, wanneer de primaire eenheid uitvalt, en als een secundaire unit back-up niet beschikbaar is, moest u de high Availability-koppeling voor de secundaire RMA verbreken. Deze situatie wordt in een verenigde back-up uitgeroeid.

- Tijdens het uitvoeren van unified back-up hoeft u de HA-synchronisatie niet te pauzeren om back-up uit te voeren op de standby-unit.

Procedure voor het verzamelen van back-up

- Log in bij het beheercentrum en selecteer Systeem > Gereedschappen > Back-up/herstel.

- De pagina Back-upbeheer bevat een lijst van alle lokaal en op afstand opgeslagen back-upbestanden, inclusief het geünificeerde back-upbestand (alleen configuratie).

Back-upbeheer

- Typ de naam van de back-up en klik op Back-up starten.

Back-up maken

Back-up starten

- Back-up voltooid. Het bestand wordt lokaal opgeslagen.

Reserve bestandsnaam

Herstel het Centrum van het Beheer van Unified Reserve

- Log in het beheercentrum dat u wilt herstellen en selecteer Systeem > Gereedschappen > Back-up/herstel.

- De pagina Back-upbeheer bevat een lijst van alle lokaal en op afstand opgeslagen back-upbestanden, inclusief het geünificeerde back-upbestand (alleen configuratie).

- Als het geünificeerde back-upbestand niet in de lijst staat en u het op uw lokale computer hebt opgeslagen, klikt u op Back-up uploaden.

- Selecteer het geünificeerde back-upbestand dat u wilt herstellen en klik op Terugzetten.

Bestand terugzetten

- Selecteer op de pagina Back-up terugzetten welke eenheid u wilt herstellen. Omdat de verenigde back-up de back-upconfiguratie van zowel primaire als secundaire beheerscentra opslaat, moet u kiezen welke eenheid u wilt herstellen.

De juiste staat kiezen

- Als u de status van het teruggezette beheercentrum wilt selecteren, klikt u op het keuzerondje Active of Standby. U moet de rol en status van uw werkbeheercentrum verifiëren om te voorkomen dat beide peers met dezelfde rol en status configuratie hebben. De keuze van de onjuiste rol en status voor uw management center bij het herstellen kan HA falen veroorzaken.

- Pauzeer de HA-synchronisatie voordat de back-up wordt hersteld.

- Klik op Terugzetten en bevestig vervolgens Terugzetten om de restauratie te starten.

Bevestig terugzetten

- U kunt de herstelstatus controleren vanuit Berichtencentrum > Taken.

Terugzetten voltooid