Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Het wachtwoord voor de FMC-webinterface wijzigen

Het FMC/FTD CLI-wachtwoord wijzigen

Het FDM-webinterfacewachtwoord wijzigen

Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen via de webinterface

Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen vanuit de CLI

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om de webinterface en CLI-wachtwoorden op verschillende Cisco Secure Firewall-platforms te wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze technologieën:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

- Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

- Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)

- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco FirePOWER 4110 met FXOS v2.12(0.498).

- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.1

- Cisco Secure Firewall Threat Defence beheerde door FDM v7.1.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Specifieke eisen voor dit document zijn onder meer:

- Toegang tot de apparaten met een gebruikersaccount met beheerdersrechten

- Voor een Cisco Secure Firewall Threat Defence-procedure moet versie 7.0 of hoger worden gebruikt

- Voor de procedure Cisco Secure Firewall Management Center moet u versie 7.0 of hoger gebruiken

- Voor de Firepower Chassis Manager procedure is het vereist om versie 2.10.1.159 of hoger te gebruiken

Het wachtwoord voor de FMC-webinterface wijzigen

Stap 1. Navigeren naar systeem. Klik op Gebruikers:

Stap 2. Identificeer de gebruiker waar u het wachtwoord wilt wijzigen en klik op het potloodpictogram:

Stap 3. Configureer het nieuwe wachtwoord en klik op Opslaan:

Opmerking: Onthoud dat alleen voor VCC, webinterface en opdrachtregel-interfacegebruiker/wachtwoord onafhankelijk zijn.

Het FMC/FTD CLI-wachtwoord wijzigen

Stap 1. Log in op het apparaat via SSH of via de consolekabel en pas de volgende opdracht toe:

>configure password

Stap 2. Voer het huidige wachtwoord in en voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in, bevestig het wachtwoord dat u hebt ingevoerd en typ ENTER:

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

Opmerking: in het geval van een FTD die wordt beheerd door FDM, zal een wijziging van het CLI-wachtwoord het FDM-webinterfacewachtwoord beïnvloeden.

Het FDM-webinterfacewachtwoord wijzigen

1. Navigeren naar beheerder >Profiel:

Stap 2. Klik op Wachtwoord en vul het Huidige Wachtwoord, het Nieuwe Wachtwoord, en bevestig de velden van het Wachtwoord in, dan klik de knop van de VERANDERING om de procedure te bevestigen:

Opmerking: Houd er rekening mee dat het wijzigen van het wachtwoord van de FDM-webinterface het FTD CLI-wachtwoord zal beïnvloeden.

Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen via de webinterface

Stap 1. Ga naar Systeem > Gebruikersbeheer:

Stap 2. Identificeer de gebruiker waar u het wachtwoord wilt wijzigen en klik op het potloodpictogram:

Stap 3. Configureer het nieuwe wachtwoord en klik op Opslaan:

Opmerking: Houd er rekening mee dat het wijzigen van het wachtwoord van de webinterface het FXOS CLI-wachtwoord zal beïnvloeden.

Het FXOS/FCM-wachtwoord wijzigen vanuit de CLI

Stap 1. Log in op de FXOS CLI en voer de volgende opdrachten uit om de lijst met bevestigde gebruikers te zien:

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

Stap 2. Identificeer de gebruiker aan wie u het wachtwoord wilt wijzigen en voer de volgende opdrachten uit:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

Opmerking: Houd er rekening mee dat het wijzigen van het wachtwoord van FXOS CLI van invloed zal zijn op het web interface wachtwoord.

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads