Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Eerste configuraties

terugdraaiproces

Verifiëren

Beperkingen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt het proces beschreven om de Vulnerability Database te downgraden op Secure Firewall Management Center (FMC), versie 7.3 en hoger.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Secure Firewall Management Center versie 7.3 VDB 361

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Eerste configuraties

Op de VDB GUI, wordt de VDB-versie verkregen onder de MainMenu > > Over.

Op de CLI wordt de VDB-versie met de opdracht verkregen  show version .

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.3.0 (Build 69)

UUID : e8f4b5de-4da1-11ed-b2ce-4637a3ef82f7

Rules update version : 2023-07-12-002-vrt

LSP version : lsp-rel-20230712-1621

VDB version : 361

----------------------------------------------------

terugdraaiproces

Indien de vorige VDB-versie niet meer op het VCC is opgeslagen, navigeer dan naar Systeem () > Updates > Productupdates > Beschikbare updates> Upload Updates, selecteer het VDB-bestand op uw lokale computer en klik op Upload.

Wanneer het VDB-bestand op het VMC is geüpload, wordt in de oudere VDB-versie (in dit geval versie 359) een nieuw pictogram weergegeven in plaats van het pictogram Install.

Klik op de knop Terugdraaien.

Vink vervolgens het VCC aan en klik op Installeren.

Er wordt een waarschuwingsmelding weergegeven om u te informeren over mogelijke verkeersverstoringen als u wijzigingen in de beheerde firewalls implementeert na het terugdraaien van de VDB.

Verifiëren

Als de terugdraaitaak is voltooid, kan de VDB-versie worden bevestigd onder het hoofdmenu > > Over.

Tot slot, nadat de VDB is teruggerold, is een beleidsimplementatie vereist om de nieuwe VDB-configuratie naar de door het VMC beheerde Firewalls te duwen.

Beperkingen

- De VDB-terugdraaiknop is niet beschikbaar voor FMC 7.3.

- U kunt de VDB niet terugdraaien naar een versie ouder dan 357, als een VDB-versie ouder dan 357 is geüpload naar het VMC, wordt de terugdraaiknop grijs weergegeven.

- Als de VDB-versie lager is dan de basis VDB-versie van het VMC, wordt de voltooide terugdraaitaak weergegeven, maar de weergegeven VDB-versie blijft hetzelfde als voor de terugdraaipoging.

Vanuit de FMC CLI kunt u bevestigen dat dit is gebeurd omdat de terugdraaidoelversie lager is dan de basisversie van de FMC. Dit kan worden bevestigd op de FMC CLI in het status.log-bestand.

> expert

sudo su

cd /var/log/sf/vdb-4.5.0-<vdb number>/

cat status.log

root@firepower:/var/log/sf/vdb-4.5.0-357# cat status.log

state:running

ui:The install has begun.

ui:[ 0%] Running script pre/000_start.sh...

ui:[ 4%] Running script pre/010_check_versions.sh...

ui:[ 4%] Non-Fatal error: Non-Fatal error: Cannot rollback to version(357) lower than default VDB 358

ui:[ 4%] The install completed successfully.

ui:The install has completed.

state:finished

----------------------------------------------------

Gerelateerde informatie

- Cisco technische ondersteuning en downloads