Inhoud

Inleiding

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het BFD-protocol kunt configureren in Secure Firewall Management Center (FMC) (7.3 en hoger).

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- BGP-protocol (border Gateway Protocol)

- BFD-concepten (Bidirectional Forwarding Detection)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Secure FMC-virtuele versie 7.3.1

- BGP geconfigureerd in Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) met Cisco Secure FMC-versie 7.3 en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

BFD is een detectieprotocol dat is ontworpen om snelle detectie van padfouten te bieden voor alle mediatypen, insluitingen, topologieën en routingprotocollen.

Configureren

Raadpleeg deze stappen voor BFD-configuraties in FMC met versie 7.3 en hoger.

Stap 1. Naar het DevicesKlik op de knop bovenaan en klik op de Device Managementknop.

Afbeelding 1. FMC Dashboard.

Stap 2. Kies het apparaat dat u wilt configureren het BFD-protocol.

Afbeelding 2. Sectie Apparaatbeheer.

Stap 3. Klik op de Routingtabblad klikt u vervolgens op de BFD optie in de linkerkolom. Kies de optie die u wilt configureren (Single-Hop of Multi-Hop) en klik op Add.

Afbeelding 3. Sectie Apparaatrouting.

Stap 4. Selecteer de Interface waarin het BFD-protocol zal worden geconfigureerd, en maak een nieuwe sjabloon door op de + knop.

Afbeelding 4. Interfacekeuze.

Stap 5. Geef de sjabloon een naam en configureer de gewenste parameters voor de BFD en klik vervolgens op de knop Opslaan.

Afbeelding 5. Sjabloonconfiguratie.

Opmerking: de echofunctie is alleen beschikbaar in de modus met één hop.

Stap 6. Kies de sjabloon die u al in de eerdere stap hebt gemaakt en klik op  OK.

Afbeelding 6. Sjabloonselectie.

Stap 7 (optioneel). Klik op de IPv4 of IPv6knop afhankelijk van uw configuratie van BGP in de linkerkolom. Kies deNeighbor en klik vervolgens op het bewerkingspotlood rechts voor het gewenste buuradres.

Afbeelding 7. Configuratie buur.

Stap 8 (optioneel). Kies de optie BFD-failover voor single_hop of multi_hop en klik op OK.

Afbeelding 8. Configuratie BFD-failover.

Stap 9. Klik op de knop om de configuratie op te slaan Save knop.

Afbeelding 9. Configuraties opslaan.

Stap 10. Klik op de Deploy klik bovenaan rechts op de knop checkbox voor het apparaat waarop u de wijzigingen hebt toegepast, en vervolgens Deploy knop.

Afbeelding 10. Wijzigingen implementeren.

Verifiëren

Controleer de BFD-configuratie en de status direct op de CLI-sessie met deze opdrachten:

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

SF3130-A> enable

Password:

SF3130-A# show running-config | inc bfd

bfd-template single-hop Template

bfd template Template

neighbor 172.16.10.2 fall-over bfd single-hop

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd summary

Session          Up          Down

Total               1                1           0

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd neighbors

IPv4 Sessions

NeighAddr                                       LD/RD         RH/RS       State   Int

172.16.10.2                                      1/1          Up          Up      BGP

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.