Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het IP-beheer kunt wijzigen voor het Firewall Threat Defense-apparaat dat wordt beheerd door het Secure Firewall Management Center.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Secure Firewall Management Center virtuele versie 7.2.5(1)

- Cisco Secure Firewall Threat Defense virtuele versie 7.2.4

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Configuraties

Stap 1. Navigeer naar de FMC GUI en ga verder naar Device > Device Management.

Stap 2. Selecteer Apparaat en vind de sectie Beheer.

Stap 3. Schakel Management uit door op de schuifschakelaar te klikken en bevestig de actie door Ja te selecteren.

Opmerking: Door Management uit te schakelen wordt de verbinding tussen het beheercentrum en het apparaat gestopt, maar blijft het apparaat binnen het beheercentrum.

Stap 4. Als Management uitgeschakeld is, bewerk je de beheerverbinding door Bewerken te selecteren.

Stap 5. Wijzig in het dialoogvenster Beheer het IP-adres in het veld met het externe hostadres en selecteer vervolgens Opslaan.

Stap 6. Maak verbinding met de FTD-console om het IP-adres voor beheer te wijzigen.

Waarschuwing: het wijzigen van het IP-adres van het beheer kan leiden tot het verlies van SSH-verbinding met het apparaat als de sessie via het IP-adres van het beheer tot stand komt. Daarom wordt aanbevolen om deze wijziging uit te voeren via de toegang tot de console zoals voorgesteld door Cisco.

Stap 7. Wijzig in de modus Clish het IP-adres van het beheer met de opdracht:

> configure network ipv4 manual 192.168.10.49 255.255.0.0 192.168.255.254

Opmerking: deze configuratie wordt standaard op de beheerinterface toegepast.

Stap 8. Ga terug naar de GUI van het VCC en activeer het beheer opnieuw door de schuifschakelaar in de positie On te schakelen.

Stap 9. Houd er rekening mee dat het opnieuw instellen van de Management-verbinding enige tijd kan vergen; een succesvolle herverbinding wordt aangegeven zoals in deze afbeelding:

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

U kunt de beheerconnectiviteit verifiëren via de FTD CLI. Dit wordt bereikt door een verbinding te maken met de CLI, in de Clish-modus waarop deze opdracht wordt uitgevoerd:

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Fri Apr 12 01:27:55 2024

------OUTPUT OMITTED------

***********************

**RPC STATUS****192.168.10.40*************

'last_changed' => 'Fri Apr 12 01:09:19 2024',

'active' => 1,

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management',

'uuid_gw' => '',

'uuid' => '4a6e43f6-f5c7-11ee-97d5-a1dcfaf53393',

'name' => '192.168.10.40',

'ip' => '192.168.10.40'

Check routes:

No peers to check

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie die u kunt gebruiken om problemen met de configuratie te troubleshooten.

- Om de status van de beheersverbinding bij de FTD CLI te verifiëren, voer het bevel in tonen sftunnelstatus kort. Neem de output waar voor een verbinding die neer is, die door de afwezigheid van verbonden met details voor het peer kanaal en het missen van hartslaginformatie wordt vermeld.

> sftunnel-status-brief

PEER:192.168.10.40

Registration: Completed.

Connection to peer '192.168.10.40' Attempted at Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC

Last disconnect time : Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC

Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went down

Een gezonde verbinding tussen de apparaten wordt bevestigd wanneer de opdracht sftunnelstatus-kort bij de FTD CLI een output produceert die peer kanaal omvat dat met informatie en hartslaggegevens wordt verbonden.

> sftunnel-status-brief

PEER:192.168.10.40

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168.10.49'

Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168.10.49'

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer '192.168.10.40' Start Time: Fri Apr 19 21:12:59 2024 UTC

Heartbeat Send Time: Fri Apr 19 21:13:00 2024 UTC

Heartbeat Received Time: Fri Apr 19 21:13:23 2024 UTC

Last disconnect time : Fri Apr 19 21:12:57 2024 UTC

Last disconnect reason : Process shutdown due to stop request from PM

- Om netwerkconnectiviteit te controleren, pingel het beheercentrum van de interface van het Beheer, en ga pingsysteem fmc_ip bij de FTD CLI in.

Gerelateerde informatie

- Grondbeginselen voor apparaatbeheer

- Cisco Technical Support en downloads