Inhoud

Beschrijving

Gevolgen voor klanten

Aanbevolen actie

Handige links

Beschrijving

Na 31e oktober 2024 zal Cisco Secure Endpoint het beleidsondertekeningsmechanisme van SHA-1 naar SHA-256 migreren. Dit wijzigt het algoritme dat de Secure Endpoint-connectors gebruiken om de authenticiteit van de beleidsinstellingen te verifiëren.

Gevolgen voor klanten

De volgende versies van Secure Endpoint connectors verliezen de mogelijkheid om het beleid te upgraden en het beheer van de portal uit te voeren na 31 oktober, 2024:

- Windows-connectorversies ouder dan 7.0.5 (uitgebracht vóór oktober 2019)

- Mac/Linux connector versies ouder dan 1.11.0 (uitgebracht vóór juli 2019)

Aanbevolen actie

Om door te kunnen gaan met Secure Endpoint Policy-upgrades en Portal Management-bestaande connectors moeten vóór 31 oktober 2024 upgrades worden uitgevoerd naar nieuwere versies dan de betreffende versies. Aanbevolen wordt om te upgraden naar de nieuwste beschikbare Secure Endpoints-versie.

Handige links

Opmerkingen over Cisco Secure Endpoint release

Secure Endpoint-softwareondersteuningsbeleid

Compatibiliteit met Secure Endpoint Windows Connector

Compatibiliteit met Secure Endpoint Mac Connector

Compatibiliteit met Secure Endpoint Linux Connector