Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Controleer het huidige systeemlokale toetsenbord

Systeemlokale toetsenbord configureren

Controleer de GUI-taal

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de taal van Secure Endpoint GUI kunt wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Secure-endpoint

- Windows OS

Gebruikte componenten

- Secure-endpoint 8.0.1

- Windows 10.21H2

- Windows 11.21H2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Met de introductie van Secure Client (Secure Endpoint 8) is er de mogelijkheid om GUI in een van de vermelde talen weer te geven (de lijst kan worden gewijzigd, verifieer Releaseopmerkingen voor ondersteunde talen):

· Tsjechisch

· Nederlands

· Frans

· Duits

· Hongaars

· Italiaans

· Japans

· Koreaans

· poetsen

· Portugees

· Russisch

· Vereenvoudigd Chinees

· Spaans

· Traditioneel Chinees

Controleer het huidige systeemlokale toetsenbord

Controleer de landinstellingen van het systeem in Windows. Open Run toepassing en voer msinfo32 uit om System Information te openen:

In het venster Systeeminformatie ziet u Systeemlandinstellingen onder Systeemoverzicht > Lokaal:

Secure Endpoint UI wordt in het Engels weergegeven:

Systeemlokale toetsenbord configureren

Om de Secure Endpoint taal te wijzigen, moeten we de systeemlokale taal wijzigen. Dezelfde procedure is van toepassing op Windows 10 en Windows 11.

Dit kan worden gedaan in Configuratiescherm > Regio > Administratief > Het systeemlokale toetsenbord wijzigen

Voorzichtig: Verandering van System Locale vereist een reboot.

Controleer de GUI-taal

Dit voorbeeld laat zien wat er gebeurt na de wijziging van System Locale in het Duits:

Na de herstart verifiëren we Locale in System Information:

We controleren ook GUI van Secure Endpoint:

Zoals u nu kunt zien, wordt GUI in het Duits weergegeven.

Problemen oplossen

Het is belangrijk om te begrijpen dat de taal Secure Endpoint UI is ingesteld op basis van System Locale. De instellingen in Taal of regio in nieuwe Windows-instellingen wijzigen de taal van de Veilig eindpunt-UI niet:

Windows 11:

Windows 10: