Inhoud

Inleiding

Compatibiliteitsvereiste

VMware-implementatie

Hyper-V-implementatie

Implementatie van VirtualBox

Geïdentificeerde kwesties

Blind Full|Network Install Wizard na uitvoering

Full|Network Install Wizard niet geopend

Tijdelijke oplossing

Inleiding

In dit document worden een aantal bekende problemen beschreven met de nieuwe wizard Full|Network Install die u helpt met de installatie/upgrades voor beveiligde client.

Het OpenGL-stuurprogramma wordt voor deze wizard gebruikt en de ondersteuning van OpenGL-stuurprogramma kan problemen krijgen bij het uitvoeren van deze Virtual/Physical Endpoints:

- vSphere ESXi

- VirtualBox VM op MacOS

- Hyper-V VM op Windows

Compatibiliteitsvereiste

VMware-implementatie

Het is sterk aanbevolen om de nieuwste versie van VMware Tools in uw implementatie uit te voeren. Raadpleeg voor meer informatie de opmerkingen over de release van VMware Tools 12.0.6 op de website van VMware.

Hyper-V-implementatie

Om de Full|Network Install Wizard op de Hyper-V VM's te gebruiken, moet de hardware "RemoteFX-compatibele GPU" ondersteunen. Raadpleeg Afbeeldingsapparaten implementeren met RemoteFX vGPU op de Microsoft website voor meer informatie.

Implementatie van VirtualBox

Aanbevolen wordt om "3D-versnelling inschakelen" voor de VM's die op VirtualBox worden ingezet. Raadpleeg het gedeelte Hardware Accelerated Graphics van de Oracle® VMBox User Manual voor release 6.0 op de Oracle-website voor meer informatie.

Geïdentificeerde kwesties

Blind Full|Network Install Wizard na uitvoering

In bepaalde gevallen kan er na de uitvoering een leeg Wizard Network|Install verschijnen:

Resolutie: Raadpleeg het gedeelte "Compatibiliteitsvereisten" en zorg ervoor dat u voldoet aan de implementatievereisten.

Full|Network Install Wizard niet geopend

In bepaalde gevallen kan de wizard niet starten. Dit is de fout die u kunt tegenkomen:

Resolutie: Raadpleeg het gedeelte "Compatibiliteitsvereisten" en zorg ervoor dat u voldoet aan de implementatievereisten.

Tijdelijke oplossing

Gebruik de switch van de opdrachtregel voor stille installatie (-q) dat voorbij is aan de Full|Network Install Wizard en de beveiligde client kan installeren. Raadpleeg implementatiebeheer voor meer informatie.