Inhoud

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het IP-adres van een Secure Cloud Analytics ONA-sensor kunt wijzigen.

Vraag: Hoe verander ik het IP-adres op mijn Secure Cloud Analytics ONA-sensor

Antwoord:

- Log in op de ONA Sensor CLI

- Maak een back-up van het bestand in /etc/netplan/[file_name].yml

- sudo cp /etc/netplan/[file_name].yml /opt/obsrvbl-ona/[file_name].yml.bak

- Gebruik nano of vi om het netplan yml configuratiebestand te bewerken

- "sudo nano [file_name].yml"

- Werk het IP-adres en de gateway bij en sla het HTML-bestand op.

- De nieuwe netwerkconfiguratie opnieuw toepassen

- sudo-netplan van toepassing

De screenshot toont een voorbeeld /etc/netplan/01-netcfg.yaml configuratie bestand van een lab systeem