Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft wat u moet gebruiken voor failover-controle op site-to-site VPN voor beveiligde toegang.

Probleem

Het gebrek aan effectief toezicht kan leiden tot ernstige verstoringen van de werking. Een leemte in de netwerkbewaking kan de interoperabiliteit van organisaties belemmeren en kan resulteren in het verlies van het imago van een organisatie of in financiële verliezen die de bedrijfscontinuïteit van een organisatie kunnen beïnvloeden.

Ook het ontbreken van failover-mechanismen leidt tot deze problemen zonder een geautomatiseerde reactie om verkeer om te leiden wanneer een VPN-tunnel faalt, ofwel door het falen van de provider of andere oorzaken die verband houden met internetverkeer.

Oplossing

Om dit probleem aan te pakken, kunt u een IP of een domein controleren dat u kan helpen een storing op het netwerk te identificeren wanneer een VPN is ingesteld om beveiligde toegang te beveiligen om te weten wanneer u verbindingsproblemen ondervindt van een van de tunnels.

U kunt dit domein of IP gebruiken om de communicatie naar Secure Access te bewaken:

- service.sig.umbrella.com poort 80

- 146.112.255.40-poorts 80

Controleer voor meer informatie de status van de monitornetwerktunnel

Opmerking: dit domein en IP reageren alleen op de apparaten achter Secure Access. ICMP wordt niet ondersteund.

Gerelateerde informatie

- Gebruikershandleiding voor beveiligde toegang

- Cisco Technical Support en downloads

- Status netwerktunnel voor monitor