Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Licentie

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

FMC Wizard flow

FTD HA Flow

Cluster FTD Flow

Verificatie

Inleiding

Dit document beschrijft de  Upgrade Wizard in Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) en de verschillende opties om het te gebruiken.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco-software Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Cisco-software Secure Firewall Management Center (FMC)

Licentie

Geen specifieke vergunningsvereiste, is de basisvergunning voldoende

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco-software Secure Firewall Threat Defense (FTD), Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) versie 7.2.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Een nieuwe  Upgrade Wizard voor FTD is geïntroduceerd in FTD-softwarerelease 7.0

De voordelen van deze wizard zijn:

- New Device upgradepagina

- Meervoudige FTD-upgrades tegelijkertijd

- Betere organisatie om het te verbeteren doelapparaat te selecteren

FMC Wizard flow

Stappen 1,2 en 3 zijn optioneel, de sneltoets start in stap 4.

Stap 0. Upload het pakket dat in het VCC moet worden geïnstalleerd.

Stap 1. Naar navigeren   Devices > Device management.

Stap 2. Selecteer het apparaat dat opgewaardeerd moet worden om een menu bovenaan te hebben.

Stap 3. Klik  Upgrade Firepower Software de  Device Upgrade uitzicht.

Sneltoets: Selecteren  Devices / Device Upgrade uit het algemene menu.

Stap 4. Controleer of de te upgraden apparatuur is geselecteerd.

Stap 5. In het  Upgrade to Selecteer de doelversie.

Stap 6. In het weergegeven menu drukt u op de afbeelding naar de FTD om het upgradepakket te kopiëren indien dit proces niet is voltooid.

(Cisco raadt aan om updates op de oude manier door te drukken, via  Configuration > Updates).

Stap 7. Klik op  Readiness controleer en controleer het in de menutaken voor voltooiing. Klik op de knop als dit is gebeurd  Next.

Stap 8. Klik  Start Upgrade en bevestig met de  Upgrade knop.

Stap 9. Klik  Finish om de wizard te voltooien en te sluiten.

Stap 10. Controleer de taken in de  Tasks menu's.

FTD HA Flow

Voor de FTD HA upgrade flow, is de enige optie te wijzigen om te beslissen welke FTD unit als actief en welke als stand-by fungeert.

Het proces voor een FTD-HA upgrade is als volgt:

1. Upgrade van de Standby-eenheid (automatisch herladen).

2. failover.

3. Upgrade van de nieuwe standby-eenheid (automatisch opnieuw laden).

4. Handmatige failover (optioneel).

Cluster FTD Flow

In de Cluster upgrade flow kan de upgrade-volgorde van de data-eenheden worden gewijzigd met betrekking tot de vereisten.

De normale stroom is:

1. Upgrade van de data-unit(s) (automatisch herladen).

2. Schakel Cluster op de regeleenheid uit (automatisch uitgevoerd).

3. Upgrade de oude besturingseenheid (herladen automatisch).

4. Sluit u aan bij de oude clustereenheid in het cluster (automatisch uitgevoerd).

Nadat de controle van de gereedheid voor de clusterapparaten is voltooid, klikt u op de knop met de legende  Change Upgrade Order.

Er verschijnt een popup-menu en sleep vervolgens in de gewenste volgorde naar boven.

Verificatie

- Controleer elke stap in het menu Taken.

- In het  Devices Management menu, is er een nieuw tabblad  Upgradeen die het pad voor de apparaatupgrade toont.