Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Stap 1. Een aanvraag voor certificaatondertekening maken (CSR)

Stap 2. Importeer de Root CA die uw CSR heeft ondertekend

Stap 3. De ondertekende CSR importeren

Stap 4. De herstarttijd configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het Controlled Application Restart for the Admin certificate in ISE 3.3 kunt configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- ISE-knooppunten/persona’s

- ISE-certificaatverlenging/bewerken/aanmaken

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende hardware- en softwareversies:

- Software voor Identity Service Engine (ISE), versie 3.3

- implementatie van 2 knooppunten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

In ISE, wanneer het Admin-certificaat van het primaire Admin-knooppunt (PAN) wordt gewijzigd, worden alle knooppunten in de implementatie opnieuw geladen, eerst de PAN en vervolgens de rest van de knooppunten, wat een verstoring in alle services veroorzaakt.

Wanneer het Admin-certificaat in een ander knooppunt is vervangen, is het enige knooppunt dat opnieuw is opgestart, dat ene knooppunt.

ISE 3.3 introduceert een nieuwe functie waarmee u kunt plannen wanneer de knooppunten opnieuw worden geladen. Dit biedt een betere controle over de herstart van elk knooppunt en helpt verstoringen in alle diensten te voorkomen.

Configureren

Er zijn verschillende opties voor het wijzigen van het beheercertificaat van het PAN-knooppunt, zoals:

- Aanmaken van aanvraag voor certificaatondertekening (CSR) en toewijzing van de beheerdersrol.

- Importeer certificaat, persoonlijke sleutel en toewijzing van de Admin rol.

- Maak een zelfondertekend certificaat en wijs de beheerdersrol toe.

Dit document beschrijft de methode met behulp van een MVO.

Stap 1. Een aanvraag voor certificaatondertekening maken (CSR)

1. Op ISE, navigeer naar Beheer > Systeem > Certificaten > Certificaat Ondertekeningsaanvragen.

2. Klik op Generate Certificate Signing Verzoek (CSR).

3. Selecteer Beheerder bij gebruik.

4. Selecteer in knooppunt(en) het knooppunt Primaire beheerder.

5. Vul de certificaatinformatie in.

6. Klik op Generate.

7. Exporteer het bestand en onderteken het met een geldige autoriteit.

MVO creëren

Stap 2. Importeer de Root CA die uw CSR heeft ondertekend

1. Ga op ISE naar Beheer > Systeem > Certificaten > Betrouwbare certificaten.

2. Klik op Import (Importeren).

3. Klik op Bestand kiezen en selecteer het basiscertificaat van de CA.

4. Schrijf een Vriendelijke Naam.

5. Schakel de selectievakjes in:

1. Vertrouwen voor verificatie binnen ISE.

2. Vertrouwen voor verificatie van Cisco-services.

6. Klik op Verzenden.

Basiscertificaat importeren

Stap 3. De ondertekende CSR importeren

1. Op ISE, navigeer naar Beheer > Systeem > Certificaten > Certificaat het Ondertekenen Verzoeken.

2. Selecteer MVO en klik op bind certificaat.

3. Klik op Bestand kiezen en selecteer het ondertekende certificaat.

4. Configureer een vriendschappelijke naam.

Bindcertificaat

Bindcertificaat

Stap 4. De herstarttijd configureren

1. Nu zie je een nieuwe sectie. Hier vormt u het herstartproces.

2. U kunt een tijd per knooppunt configureren of beide knooppunten selecteren en dezelfde configuratie toepassen.

3. Kies één knooppunt en klik op Herstarttijd instellen.

4. Kies de datum, de tijd en klik op Opslaan.

5. Controleer de tijd en klik op Indienen als alles klopt.

Herstarttijd instellen

Herstarttijd bevestigen

Verifiëren

Het nieuwe tabblad is beschikbaar. Ga naar Beheer > Systeem > Certificaten > Herstart van het Certificaatknooppunt. U kunt de uitgevoerde configuratie valideren en deze indien nodig wijzigen.

Als u deze wilt wijzigen, klikt u op Herstarttijd instellen of Nu opnieuw starten.

Controleer de herstartstatus

U kunt de status van het knooppunt tijdens het proces valideren. De volgende afbeelding is een voorbeeld bij het opnieuw laden van het ene knooppunt en het andere knooppunt wordt uitgevoerd:

PAN opnieuw gestart

Controleer de wijzigingen en laad ze opnieuw met de rapporten.

Om de configuratieveranderingen te controleren, navigeer aan Verrichtingen > Rapporten > Rapporten > Controle > de Controle van de Configuratie van de Verandering.

Configuratierapport

Om het opnieuw opstarten te controleren, navigeer naar Operations > Reports > Reports > Audit > Operations Audit.

Herstartrapport

Voorbeeldlogboeken van ***-ise-33-2, ise-psc.log:

Configuration applied:

2023-09-27 15:26:12,109 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-6][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartStatusJob -:::::-

Restart is Not configured , Hence skipping restart status check for asc-ise33-1037

2023-09-27 15:26:57,775 INFO  [admin-http-pool6][[]] cpm.admin.infra.action.RestartAction -::admin:::-

adminCertRestartData  received --{"items":[{"hostName":"asc-ise33-1037","restartTime":"2023-09-27:10:00PM"},

{"hostName":"***-ise-33-2","restartTime":"2023-09-27:10:00PM"}]}

Restart starts:

2023-09-27 21:59:11,952 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-6][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartStatusJob -:::::-

Executing AdminCertControlledRestartStatusJob [AdminCertControlledRestart[id=4af7d9c4-31d9-48e0-83dc-19a6cf378528,hostname=***-ise-33-2,

noderestartconfig=2023-09-27:10:00PM,noderestartstatus=Not Restarted,details=Not Restarted,maxdate=Thu Oct 12 2023 14:26:59 GMT-0600 (hora estandar central)],

AdminCertControlledRestart[id=38b811df-03b5-4a64-87b6-363290b6b4ce,hostname=asc-ise33-1037,noderestartconfig=2023-09-27:10:00PM,

noderestartstatus=Not Restarted,details=Not Restarted,maxdate=Thu Oct 12 2023 14:43:01 GMT-0600 (hora estandar central)]]

2023-09-27 21:59:12,113 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-6][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartStatusJob -:::::-

Restart configured , proceeding to trackRestartStatus for ***-ise-33-2

2023-09-27 21:59:12,113 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-6][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartStatusJob -:::::-

Restart configured , proceeding to trackRestartStatus for asc-ise33-1037

2023-09-27 22:00:00,003 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

Executing AdminCertControlledRestartSchedulerJob

2023-09-27 22:00:00,022 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

Executing AdminCertControlledRestartSchedulerJob [AdminCertControlledRestart[id=4af7d9c4-31d9-48e0-83dc-19a6cf378528,hostname=***-ise-33-2,

noderestartconfig=2023-09-27:10:00PM,noderestartstatus=Not Restarted,details=Not Restarted,maxdate=Thu Oct 12 2023 14:26:59 GMT-0600 (hora estandar central)],

AdminCertControlledRestart[id=38b811df-03b5-4a64-87b6-363290b6b4ce,hostname=asc-ise33-1037,noderestartconfig=2023-09-27:10:00PM,

noderestartstatus=Not Restarted,details=Not Restarted,maxdate=Thu Oct 12 2023 14:43:01 GMT-0600 (hora estandar central)]]

2023-09-27 22:00:00,288 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

Restart failed or not restarted yet , hence preparing restart for ***-ise-33-2

2023-09-27 22:00:00,288 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

Configured Date is now , hence proceeding for restart ,  for ***-ise-33-2

023-09-27 22:00:00,288 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] cpm.infrastructure.certmgmt.api.AdminCertControlRestartUIAPI -:::::-

updateRestartStatus updating restarted status

2023-09-27 22:00:00,288 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] cpm.infrastructure.certmgmt.api.AdminCertControlRestartUIAPI -:::::-

Updating the data for node: ***-ise-33-2

2023-09-27 22:00:00,313 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

Restart failed or not restarted yet , hence preparing restart for asc-ise33-1037

2023-09-27 22:00:00,313 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

Configured Date is now , hence proceeding for restart ,  forasc-ise33-1037

2023-09-27 22:00:00,324 INFO  [DefaultQuartzScheduler_Worker-3][[]] admin.caservice.certmgmt.scheduler.AdminCertControlledRestartSchedulerJob -:::::-

restartNowList : ***-ise-33-2.aaamexrub.com,asc-ise33-1037.aaamexrub.com

Voorbeeldlogboeken van ***-ise-33-2, restartutil.log:

[main] Wed Sep 27 22:00:09 EST 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Wed Sep 27 22:00:09 EST 2023:RestartUtil: BEGIN - Restart called with args apponly:1377:***-ise-33-2.aaamexrub.com,asc-ise33-1037.aaamexrub.com

[main] Wed Sep 27 22:00:09 EST 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Wed Sep 27 22:00:14 EST 2023:RestartUtil: Restarting Local node

[main] Wed Sep 27 22:00:14 EST 2023:[/usr/bin/sudo, /opt/CSCOcpm/bin/cpmcontrol.sh, restart_appserver_es]

[main] Wed Sep 27 22:27:13 EST 2023:RestartUtil: Restarted local node and waiting for it to come up...

[main] Wed Sep 27 22:37:47 EST 2023:RestartUtil: Restart success for  local node .

[main] Wed Sep 27 22:37:48 EST 2023:RestartUtil: Restarting node asc-ise33-1037.aaamexrub.com

[main] Wed Sep 27 22:37:54 EST 2023:RestartUtil: statusLine>>>HTTP/1.1 200

[main] Wed Sep 27 22:37:54 EST 2023:RestartUtil: Waiting for node asc-ise33-1037.aaamexrub.com to come up after restart...

[main] Wed Sep 27 22:52:43 EST 2023:RestartUtil: Restart successful on node: asc-ise33-1037.aaamexrub.com

[main] Wed Sep 27 22:52:43 EST 2023:RestartUtil: cred file deleted

[main] Wed Sep 27 22:52:43 EST 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Wed Sep 27 22:52:43 EST 2023:RestartUtil:END-  Restart called with args apponly:1377:***-ise-33-2.aaamexrub.com,asc-ise33-1037.aaamexrub.com

[main] Wed Sep 27 22:52:43 EST 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Wed Sep 27 23:00:10 EST 2023: Usage RestartUtil local||remote  apponly|full

Voorbeeldlogboeken van asc-ise33-1037, restartutil.log:

main] Wed Sep 27 19:00:10 UTC 2023: Usage RestartUtil local||remote  apponly|full

[main] Thu Sep 28 04:37:14 UTC 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Thu Sep 28 04:37:14 UTC 2023:RestartUtil: BEGIN - Restart called with args apponly:1377:localhost

[main] Thu Sep 28 04:37:14 UTC 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Thu Sep 28 04:37:16 UTC 2023:RestartUtil: Restarting Local node

[main] Thu Sep 28 04:37:16 UTC 2023:[/usr/bin/sudo, /opt/CSCOcpm/bin/cpmcontrol.sh, restart_appserver_es]

[main] Thu Sep 28 04:52:41 UTC 2023:RestartUtil: Restarted local node and waiting for it to come up...

[main] Thu Sep 28 04:53:12 UTC 2023:RestartUtil: Restart success for  local node .

[main] Thu Sep 28 04:53:12 UTC 2023:RestartUtil: cred file deleted

[main] Thu Sep 28 04:53:12 UTC 2023:---------------------------------------------------------------

[main] Thu Sep 28 04:53:12 UTC 2023:RestartUtil:END-  Restart called with args apponly:1377:localhost

[main] Thu Sep 28 04:53:12 UTC 2023:---------------------------------------------------------------

Problemen oplossen

U kunt de informatie over deze functie als volgt controleren:

- ise-psc.log

- restartutil.log

U kunt deze opdrachten in real-time vanaf de opdrachtregel controleren:

show logging application restartutil.log tail

show logging application ise-psc.log tail

Gerelateerde informatie

•Cisco Technical Support en downloads