Inhoud

IP-adres voor interface geselecteerd in portal-instellingen is niet gedefinieerd

ICeverity

Impact

Beschrijving

SyslogMessage

Syslog-berichtvoorbeeld

Productfamilie

Regex

Aanbeveling

Opdrachten

IP-adres voor interface geselecteerd in portal-instellingen is niet gedefinieerd

ICeverity

4 - Waarschuwing

Impact

De interface die wordt gebruikt in portal-instelling heeft geen IP-adres, dit voorkomt dat gebruiker in het portal te krijgen.

Beschrijving

Dit bericht geeft aan dat IP-adres voor interface die is geselecteerd in poortinstellingen, niet is gedefinieerd in ISE-knooppunt.

SyslogMessage

15056

Syslog-berichtvoorbeeld

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

Productfamilie

Cisco Identity Services Engine

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Suggestie-resolutie:

1. Valideren van de interface gebruikt in portal heeft IP-adres. Login aan CLI, toon looppas en bevestig het IP adres voor de interface die in portaal wordt gebruikt.

2. ISE heeft meerdere portals - Guest, Posture, BYOD. Voor Guest portal, navigeren naar Work Centers > Guest > Portal en Componenten > Validate Interface geselecteerd in elk portal.

3. Voor Posture portal, navigeren naar Work Centers > Posture > Client Provisioning > Validate Interface geselecteerd in elk portal.

Opdrachten

N.v.t.