Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Theorie

Configureren

ISE-configuratie

WLC-configuratie

Verifiëren

Verificatie van verificatie van verificatiestromen

Controleer het My Devices Portal

Problemen oplossen

Algemene informatie

Analyse van het werklogboek

ISE-logboek

Clientvastlegging (spw-logs)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u uw eigen apparaat (BYOD) kunt configureren op Cisco Identity Services Engine (ISE) voor Windows-machine met zowel Single-SSID als Dual-SSID.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Configuratie van Cisco ISE versies 3.0

- Configuratie van Cisco WLC

- BYOD

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco ISE versie 3.0

- Windows 10

- WLC en AP

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Theorie

In Single SSID BYOD wordt slechts één SSID gebruikt voor zowel het installeren van apparaten als het later volledig toegankelijk maken van de geregistreerde apparaten. Eerst sluit de gebruiker zich aan op SSID met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord (MSCHAPv2). Zodra deze op ISE is geauthentiseerd, wordt de gebruiker opnieuw naar het BYOD Portal verwezen. Zodra de Apparaatregistratie is uitgevoerd, downloads de Native Supplicant Assistant (NSA) van ISE. NSA wordt geïnstalleerd op de eindclient en downloads van het profiel en certificaat vanaf ISE. De NSA vormt de draadloze leverancier en de client installeert het certificaat. Endpoint voert een andere verificatie uit aan dezelfde SSID met behulp van het gedownload certificaat met behulp van EAP-TLS. ISE controleert het nieuwe verzoek van de cliënt en verifieert de MAP-methode en de apparaatregistratie en geeft volledige toegang tot het apparaat.

Windows BYOD Enkelvoudige SSID’s

- Oorspronkelijke EAP-MSCHAPv2-authenticatie

- Omleiding naar het BYOD-portaal

- Apparaatregistratie

- NSA-download

- Profieldownload

- Downloaden van certificaten

- EAP-TLS-verificatie

Configureren

ISE-configuratie

Stap 1. Voeg het netwerkapparaat toe op ISE en vorm RADIUS en gedeelde toets.

Navigeer in op ISE > Administration > Network Devices > Add Network Devices.

Stap 2. Maak een certificaatsjabloon voor BYOD-gebruikers. De sjabloon moet zijn voorzien van een uitgebreid gebruik van clientverificatie. U kunt de standaard EAP_certificaatsjabloon gebruiken.

Stap 3. Maak een standaard flexibel profiel voor een draadloos profiel.

Navigeer naar ISE > Workcenters > BYOD > Clientprovisioning. Klik op Add en kies Native Supply Profile (NSP) uit de vervolgkeuzelijst.

Hier moet de naam van SSID hetzelfde zijn als u verbonden bent voordat u één SSID BYOD doet. Selecteer het Protocol als TLS. Selecteer de certificaatsjabloon zoals deze in de vorige stap is gemaakt, of u kunt de standaard EAP_certificaatsjabloon gebruiken.

Selecteer onder optionele instellingen de gebruiker of User en Machine verificatie volgens uw vereisten. In dit voorbeeld wordt het ingesteld als gebruikersverificatie. Laat andere instellingen standaard staan.

Stap 4. Maak clientprovisioningbeleid voor Windows-apparaat.

Navigatie naar ISE > Workcenters > BYOD > Clientprovisioning > Clientprovisioningbeleid. Selecteer het besturingssysteem als Windows ALLE. Selecteer WinSPWizard 3.0.0.2 en NSP die in de vorige stap zijn gemaakt.

Stap 5. Maak een vergunningsprofiel voor apparaten die niet als BYOD-apparaten zijn geregistreerd.

Navigeren in op ISE > Policy > Policy Elementen > Resultaten > > Authorificatie > autorisatieprofielen > Add.

Selecteer onder Gemeenschappelijke taak de optie Provisioning. Defineer een ACL-naam (omleiden) die op WLC is gemaakt en selecteer de BYOD-portal. Hier wordt Default Portal gebruikt. U kunt een aangepaste BYOD-portal maken. Navigeer naar ISE > Workcenters > BYOD > Portals en onderdelen en klik op Add.

Stap 6. Maak een certificaatprofiel.

Navigeer naar ISE > Administratie > Externe Identity Services > certificaatprofiel. Maak hier een nieuw certificaatprofiel of gebruik het standaardcertificaatprofiel.

Stap 7. Maak een reeks van identiteitsbronnen en selecteer het certificeringsprofiel dat in de vorige stap is gemaakt of gebruik het standaardcertificaatprofiel. Dit is vereist wanneer gebruikers MAP-TLS uitvoeren na BYOD-registratie om volledige toegang te krijgen.

Stap 8. Maak een beleids-, verificatie- en autorisatiebeleid.

Navigeer naar ISE > Policy > Policy Sets. Een beleidsset maken en opslaan.

Maak een verificatiebeleid en selecteer de reeks van de identiteitsbron die in de vorige stap is gemaakt.

Maak een autorisatiebeleid. Je moet twee beleidslijnen uitstippelen.

1. Voor apparaten die niet zijn geregistreerd. Geef profiel omleiden dat is gemaakt in stap 5.

2. Apparaten die BYOD-geregistreerd zijn en MAP-TLS uitvoeren. Geef volledige toegang tot deze apparaten.

WLC-configuratie

Stap 1. Configureer de RADIUS-server op WLC.

Navigeer naar Security > AAA > Straal > Verificatie.

Navigeer in op Security > AAA > Straal > Accounting.

Stap 2. Configureer een Dot1x SSID.

Stap 3. Configureer ACL om beperkte toegang te bieden voor het leveren van het apparaat.

- Hiermee kan UDP-verkeer naar DHCP en DNS worden toegestaan (DHCP is standaard toegestaan).

- Communicatie met ISE.

- Ontken ander verkeer.

Name: BYOD-Initiaal (OF iets wat u handmatig de ACL’s noemt in het machtigingsprofiel)

Verifiëren

Verificatie van verificatie van verificatiestromen

1. Bij de eerste inlog voert de gebruiker PEAP-verificatie uit met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Op ISE slaat gebruiker regel BYOD-Redirect in.

2. Na de BYOD-registratie wordt de gebruiker aan het geregistreerde apparaat toegevoegd, voert nu een MAP-TLS uit en krijgt volledige toegang.

Controleer het My Devices Portal

Blader naar MyDevices Portal en Meld u aan bij de aanmeldingsgegevens.  U kunt de naam van het apparaat en de Registratiestatus zien.

U kunt een URL maken voor MyDevices Portal.

Navigeer naar ISE > Workcenters > BYOD > Portal en Componenten > My Devices Portal > Aanmelden-instellingen en voer vervolgens de volledig gekwalificeerde URL in.

Problemen oplossen

Algemene informatie

Voor het BYOD-proces moeten deze ISE-componenten worden ingeschakeld in debug op PSN-knooppunten -

scep - scep logberichten. Doellogbestand filesgage.log en ise-psc.log.

client-webapp: de component verantwoordelijk voor infrastructuurberichten. Bestandslogbestand -ise-psc.log

portal-web-action: de component die verantwoordelijk is voor de verwerking van het clientvoorzieningsbeleid. Bestandslogbestand -gast.log.

portal - alle aan portal gerelateerde evenementen . Bestandslogbestand -gast.log

portal-sessie-manager -Target logbestanden - Portal sessie-gerelateerde debug-berichten - gues.log

ca-service- ca-service berichten -Target logbestanden - caservice.log en caservice-misc.log

ca-service-cert- ca-service certificaatberichten - Target-logbestanden - caservice.log en caservice-misc.log

admin-ca- ca-service admin-berichten -Target logbestanden ise-psc.log, caservice.log en casrvice-misc.log

portal voor levering- certificaatprovisioningportal -berichten van het Target-logbestand ise-psc.log

nsf- NSF-gerelateerde berichten -Target logbestanden ise-psc.log

nsf-sessie- Session cache-gerelateerde berichten - Target logbestanden ise-psc.log

Runtime-AAA-alle Runtime gebeurtenissen. Doel logbestand -prrt-server.log.

Voor de logbestanden van de klant:

Zoek %temp%\spwProfileLog.txt (bijvoorbeeld: C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Temp\spwProfileLog.txt)

Analyse van het werklogboek

ISE-logboek

Initiële toegang-Accept met doorsturen van ACL en omgekeerde URL voor BYOD-portal

Port Server.log-7

Radius,2020-12-02 05:43:52,395,DEBUG,0x7f433e6b8700,cntx=0008590803,sesn=isee30-primary/392215758/699,CPMSessionID=0a6a21b20000009f5fc770c7,user=dot1xuser,CallingStationID=50-3e-aa-e4-81-b6,RADIUS PACKET:: Code=2(AccessAccept) Identifier=254 Length=459

[1] User-Name - value: [dot1xuser]

[25] Class - value: [****]

[79] EAP-Message - value: [ñ

[80] Message-Authenticator - value: [.2{wëbÙ¨ÅþO5‹Z]

[26] cisco-av-pair - value: [url-redirect-acl=BYOD-Initial]

[26] cisco-av-pair - value: [url-redirect=https://10.106.32.119:8443/portal/gateway?sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7&portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f&action=nsp&token=53a2119de6893df6c6fca25c8d6bd061]

[26] MS-MPPE-Send-Key - value: [****]

[26] MS-MPPE-Recv-Key - value: [****] ,RADIUSHandler.cpp:2216

Wanneer een eindgebruiker probeert om naar een website te navigeren en door WLC werd omgeleid naar de ISE om URL.

Guest.log -

2020-12-02 05:43:58,339 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] com.cisco.ise.portal.Gateway -::- Gateway Params (after update):

redirect=www.msftconnecttest.com/redirect

client_mac=null

daysToExpiry=null

ap_mac=null

switch_url=null

wlan=null

action=nsp

sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7

portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f

isExpired=null

token=53a2119de6893df6c6fca25c8d6bd061

2020-12-02 05:43:58,339 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portalwebaction.utils.RadiusSessionUtil -::- sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7 : token=53a2119de6893df6c6fca25c8d6bd061

2020-12-02 05:43:58,339 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portalwebaction.utils.RadiusSessionUtil -::- Session token successfully validated.

2020-12-02 05:43:58,344 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portal.util.PortalUtils -::- UserAgent : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0

2020-12-02 05:43:58,344 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] cisco.ise.portal.util.PortalUtils -::- isMozilla: true

2020-12-02 05:43:58,344 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-5][] com.cisco.ise.portal.Gateway -::- url: /portal/PortalSetup.action?portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f&sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7&action=nsp&redirect=www.msftconnecttest.com%2Fredirect

2020-12-02 05:43:58,355 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalFlowInterceptor -::- start guest flow interceptor...

2020-12-02 05:43:58,356 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -::- Executing action PortalSetup via request /portal/PortalSetup.action

2020-12-02 05:43:58,356 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.PortalSetupAction -::- executeAction...

2020-12-02 05:43:58,360 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -::- Result from action, PortalSetup: success

2020-12-02 05:43:58,360 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -::- Action PortalSetup Complete for request /portal/PortalSetup.action

2020-12-02 05:43:58,360 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.processor.PortalFlowProcessor -::- Current flow step: INIT, otherInfo=id: 226ea25b-5e45-43f5-b79d-fb59cab96def

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Getting next flow step for INIT with TranEnum=PROCEED

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- StepTran for Step=INIT=> tranEnum=PROCEED, toStep=BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Find Next Step=BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Step : BYOD_WELCOME will be visible!

2020-12-02 05:43:58,361 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -::- Returning next step =BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:43:58,362 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.adaptor.PortalUserAdaptorFactory -::- Looking up Guest user with uniqueSubjectId=5f5592a4f67552b855ecc56160112db42cf7074e

2020-12-02 05:43:58,365 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cpm.guestaccess.flowmanager.adaptor.PortalUserAdaptorFactory -::- Found Guest user 'dot1xuserin DB using uniqueSubjectID '5f5592a4f67552b855ecc56160112db42cf7074e'.  authStoreName in DB=Internal Users, authStoreGUID in DB=9273fe30-8c01-11e6-996c-525400b48521. DB ID=bab8f27d-c44a-48f5-9fe4-5187047bffc0

2020-12-02 05:43:58,366 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-7][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -::- ++++ updatePortalState: PortalSession (e0d457d9-a346-4b6e-bcca-5cf29e12dacc) current state is INITIATED and current step is BYOD_WELCOME

2020-12-02 05:40:35,611 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-6][] com.cisco.ise.portalSessionManager.PortalSession -::- Setting the portal session state to ACTIVE

2020-12-02 05:40:35,611 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-6][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -::- nextStep: BYOD_WELCOME

Klik op Start op de BYOD-welkomstpagina.

020-12-02 05:44:01,926 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Executing action ByodStart via request /portal/ByodStart.action

2020-12-02 05:44:01,926 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalPreResultListener -:dot1xuser:- currentStep: BYOD_WELCOME

Op dit punt evalueert ISE of de benodigde bestanden/bronnen die voor BYOD vereist zijn, aanwezig zijn of niet, en stelt deze zichzelf in op de BYOD INIT-status.

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] guestaccess.flowmanager.step.guest.ByodWelcomeStepExecutor -:dot1xuser:- userAgent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0, os=Windows 10 (All), nspStatus=SUCCESS

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] guestaccess.flowmanager.step.guest.ByodWelcomeStepExecutor -:dot1xuser:- NSP Downloadalble Resource data=>, resource=DownloadableResourceInfo :WINDOWS_10_ALL https://10.106.32.119:8443/auth/provisioning/download/a2b317ee-df5a-4bda-abc3-e4ec38ee188c/WirelessNSP.xml?sessionId=0a6a21b20000009f5fc770c7&os=WINDOWS_10_ALL null null https://10.106.32.119:8443/auth/provisioning/download/90a6dc9c-4aae-4431-a453-81141ec42d2d/ null null  https://10.106.32.119:8443/auth/provisioning/download/90a6dc9c-4aae-4431-a453-81141ec42d2d/NetworkSetupAssistant.exe, coaType=NoCoa

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cpm.guestaccess.flowmanager.utils.NSPProvAccess -:dot1xuser:- It is a WIN/MAC!

2020-12-02 05:44:01,936 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -:dot1xuser:- Returning next step =BYOD_REGISTRATION

2020-12-02 05:44:01,950 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -:dot1xuser:- ++++ updatePortalState: PortalSession (e0d457d9-a346-4b6e-bcca-5cf29e12dacc) current state is ACTIVE and current step is BYOD_REGISTRATION

2020-12-02 05:44:01,950 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -:dot1xuser:- nextStep: BYOD_REGISTRATION

Voer de naam van het apparaat in en klik op in register.

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Executing action ByodRegister via request /portal/ByodRegister.action

Request Parameters:

from=BYOD_REGISTRATION

token=PZBMFBHX3FBPXT8QF98U717ILNOTD68D

device.name=My-Device

device.description=

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portal.actions.ByodRegisterAction -:dot1xuser:- executeAction...

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Result from action, ByodRegister: success

2020-12-02 05:44:14,682 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.actions.BasePortalAction -:dot1xuser:- Action ByodRegister Complete for request /portal/ByodRegister.action

2020-12-02 05:44:14,683 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cpm.guestaccess.apiservices.mydevices.MyDevicesServiceImpl -:dot1xuser:- Register Device : 50:3E:AA:E4:81:B6

username= dot1xuser

idGroupID= aa13bb40-8bff-11e6-996c-525400b48521

authStoreGUID= 9273fe30-8c01-11e6-996c-525400b48521

nadAddress= 10.106.33.178

isSameDeviceRegistered = false

2020-12-02 05:44:14,900 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cpm.guestaccess.flowmanager.step.StepExecutor -:dot1xuser:- Returning next step =BYOD_INSTALL

2020-12-02 05:44:14,902 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalStepController -:dot1xuser:- ++++ updatePortalState: PortalSession (e0d457d9-a346-4b6e-bcca-5cf29e12dacc) current state is ACTIVE and current step is BYOD_INSTALL

2020-12-02 05:44:01,954 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-3][] cisco.ise.portalwebaction.controller.PortalFlowInterceptor -:dot1xuser:- result: success

2020-12-02 05:44:14,969 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- StreamingServlet URI:/auth/provisioning/download/90a6dc9c-4aae-4431-a453-81141ec42d2d/NetworkSetupAssistant.exe

Wanneer de gebruiker op Start op de NSA klikt, wordt er tijdelijk een bestand met de naam spwProfile.xml gecreëerd op de client die de inhoud kopieert van de download van Cisco-ISE-NSP.xml op TCP-poort 8905.

Guest.log -

2020-12-02 05:45:03,275 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- StreamingServlet URI:/auth/provisioning/download/a2b317ee-df5a-4bda-abc3-e4ec38ee188c/WirelessNSP.xml

2020-12-02 05:45:03,275 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- Streaming to ip:10.106.33.167 file type: NativeSPProfile file name:WirelessNSP.xml

2020-12-02 05:45:03,308 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::- SPW profile ::

2020-12-02 05:45:03,308 DEBUG [portal-http-service15][] cisco.cpm.client.provisioning.StreamingServlet -::-

Nadat u de inhoud uit de spwProfile.xml hebt gelezen, vormt NSA het netwerkprofiel en genereert u een CSR, en stuurt u het naar ISE om een certificaat te krijgen met de URL https://10.106.32.119:8443/auth/pkiclient.exe

ise-psc.log-

2020-12-02 05:45:11,298 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- Found incoming certifcate request for internal CA. Increasing Cert Request counter.

2020-12-02 05:45:11,331 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- Key type is RSA, retrieving ScepCertRequestProcessor for caProfileName=ISE Internal CA

2020-12-02 05:45:11,331 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertRequestValidator -::::- Session user has been set to = dot1xuser

2020-12-02 05:45:11,331 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] cisco.cpm.scep.util.ScepUtil -::::- Algorithm OID in CSR: 1.2.840.113549.1.1.1

2020-12-02 05:45:11,331 INFO   [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] com.cisco.cpm.scep.ScepCertRequestProcessor -::::- About to forward certificate request C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser with transaction id n@P~N6E to server http://127.0.0.1:9444/caservice/scep

2020-12-02 05:45:11,332 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- Encoding message: org.jscep.message.PkcsReq@5c1649c2[transId=4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67,messageType=PKCS_REQ,senderNonce=Nonce [7d9092a9fab204bd7600357e38309ee8],messageData=org.bouncycastle.pkcs.PKCS10CertificationRequest@4662a5b0]

2020-12-02 05:45:11,332 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkcsPkiEnvelopeEncoder -::::- Encrypting session key using key belonging to [issuer=CN=Certificate Services Endpoint Sub CA - isee30-primary; serial=162233386180991315074159441535479499152]

2020-12-02 05:45:11,333 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- Signing message using key belonging to [issuer=CN=isee30-primary.anshsinh.local; serial=126990069826611188711089996345828696375]

2020-12-02 05:45:11,333 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- SignatureAlgorithm SHA1withRSA

2020-12-02 05:45:11,334 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-1][] org.jscep.message.PkiMessageEncoder -::::- Signing org.bouncycastle.cms.CMSProcessableByteArray@5aa9dfcc content

ca. service.log -

2020-12-02 05:45:11,379 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request] com.cisco.cpm.caservice.CrValidator -:::::- performing certificate request validation:

version      [0]

subject      [C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser]

---output omitted---

2020-12-02 05:45:11,379 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request validation] com.cisco.cpm.caservice.CrValidator -:::::- RDN value = dot1xuser

2020-12-02 05:45:11,379 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request] com.cisco.cpm.caservice.CrValidator -:::::- request validation result CA_OK

caservice-misc.log -

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] cisco.cpm.scep.util.ScepUtil -:::::- Algorithm OID in CSR: 1.2.840.113549.1.1.1

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.scep.CertRequestInfo -:::::- Found challenge password with cert template ID.

caservice.log -

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] cisco.cpm.caservice.util.CaServiceUtil -:::::- Checking cache for certificate template with ID: e2c32ce0-313d-11eb-b19e-e60300a810d5

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- CA SAN Extensions = GeneralNames:

1: 50-3E-AA-E4-81-B6

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- CA : add SAN extension...

2020-12-02 05:45:11,380 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- CA Cert Template name = BYOD_Certificate_template

2020-12-02 05:45:11,395 DEBUG  [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] cisco.cpm.caservice.util.CaServiceUtil -:::::- Storing certificate via REST for serial number: 518fa73a4c654df282ffdb026080de8d

2020-12-02 05:45:11,395 INFO   [CAService-Scep][scep job 4d22d2e256a247a302e900ffa71c35d75610de67 0x67ee11d5 request issuance] com.cisco.cpm.caservice.CertificateAuthority -:::::- issuing Certificate Services Endpoint Certificate:

class [com.cisco.cpm.caservice.CaResultHolder] [1472377777]: result: [CA_OK]

subject      [CN=dot1xuser, OU=tac, O=cisco, L=bangalore, ST=Karnataka, C=IN]

version      [3]

serial       [0x518fa73a-4c654df2-82ffdb02-6080de8d]

validity     [after [2020-12-01T05:45:11+0000] before [2030-11-27T07:35:10+0000]]

keyUsages    [ digitalSignature nonRepudiation keyEncipherment ]

ise-psc.log -

2020-12-02 05:45:11,407 DEBUG  [AsyncHttpClient-15-9][] org.jscep.message.PkiMessageDecoder -::::- Verifying message using key belonging to 'CN=Certificate Services Endpoint RA - isee30-primary'

caservice.log -

2020-12-02 05:45:11,570 DEBUG  [Infra-CAServiceUtil-Thread][] cisco.cpm.caservice.util.CaServiceUtil -:::::- Successfully stored endpoint certificate.

ise-psc.log -

2020-12-02 05:45:13,381 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- Performing doGetCertInitial found Scep certificate processor for txn id n@P~N6E

2020-12-02 05:45:13,381 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] com.cisco.cpm.scep.ScepCertRequestProcessor -::::- Polling C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser for certificate request n@P~N6E with id {}

2020-12-02 05:45:13,385 INFO   [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] com.cisco.cpm.scep.ScepCertRequestProcessor -::::- Certificate request Complete for C=IN,ST=Karnataka,L=bangalore,O=cisco,OU=tac,CN=dot1xuser  Trx Idn@P~N6E

2020-12-02 05:45:13,596 DEBUG  [https-jsse-nio-10.106.32.119-8443-exec-10][] cisco.cpm.provisioning.cert.CertProvisioningFactory -::::- BYODStatus:COMPLETE_OTA_NSP

Na de installatie van het certificaat initiëren cliënten een andere echtheidscontrole met behulp van EAP-TLS en krijgen volledige toegang.

Port Server.log -

Eap,2020-12-02 05:46:57,175,INFO ,0x7f433e6b8700,cntx=0008591342,sesn=isee30-primary/392215758/701,CPMSessionID=0a6a21b20000009f5fc770c7,CallingStationID=50-3e-aa-e4-81-b6,EAP: Recv EAP packet, code=Response, identifier=64, type=EAP-TLS, length=166

,EapParser.cpp:150

Radius,2020-12-02 05:46:57,435,DEBUG,0x7f433e3b5700,cntx=0008591362,sesn=isee30-primary/392215758/701,CPMSessionID=0a6a21b20000009f5fc770c7,user=dot1xuser,CallingStationID=50-3e-aa-e4-81-b6,RADIUS PACKET:: Code=2(AccessAccept) Identifier=5 Length=231

[1] User-Name - value: [dot1xuser]

[25] Class - value: [****]

[79] EAP-Message - value: [E

[80] Message-Authenticator - value: [Ù(ØyËöžö|kÔ‚¸}]

[26] MS-MPPE-Send-Key - value: [****]

[26] MS-MPPE-Recv-Key - value: [****] ,RADIUSHandler.cpp:2216

Clientvastlegging (spw-logs)

De client start om het profiel te downloaden.

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Downloading profile configuration...

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Discovering ISE using default gateway

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Identifying wired and wireless network interfaces, total active interfaces: 1

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Network interface - mac:50-3E-AA-E4-81-B6, name: Wi-Fi 2, type: unknown

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Identified default gateway: 10.106.33.1

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] Identified default gateway: 10.106.33.1, mac address: 50-3E-AA-E4-81-B6

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] DiscoverISE - start

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] DiscoverISE input parameter : strUrl [http://10.106.33.1/auth/discovery]

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] [HTTPConnection] CrackUrl: host = 10.106.33.1, path = /auth/discovery, user = , port = 80, scheme = 3, flags = 0

[Mon Nov 30 03:34:27 2020] [HTTPConnection] HttpSendRequest: header = Accept: */*

headerLength = 12 data =  dataLength = 0

[Mon Nov 30 03:34:27 2020]  HTTP Response header: [HTTP/1.1 200 OK

Location: https://10.106.32.119:8443/portal/gateway?sessionId=0a6a21b20000009c5fc4fb5e&portal=7f8ac563-3304-4f25-845d-be9faac3c44f&action=nsp&token=29354d43962243bcb72193cbf9dc3260&redirect=10.106.33.1/auth/discovery

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] [HTTPConnection] CrackUrl: host = 10.106.32.119, path = /auth/provisioning/download/a2b317ee-df5a-4bda-abc3-e4ec38ee188c/WirelessNSP.xml?sessionId=0a6a21b20000009c5fc4fb5e&os=WINDOWS_10_ALL, user = , port = 8443, scheme = 4, flags = 8388608

Mon Nov 30 03:34:36 2020] parsing wireless connection setting

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Certificate template: [keytype:RSA, keysize:2048, subject:OU=tac;O=cisco;L=bangalore;ST=Karnataka;C=IN, SAN:MAC]

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] set ChallengePwd

Clientcontroles als WLAN-service wordt uitgevoerd.

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] WirelessProfile::StartWLanSvc - Start

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wlansvc service is in Auto mode ...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wlansvc is running in auto mode...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] WirelessProfile::StartWLanSvc - End

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wireless interface 1 - Desc: [TP-Link Wireless USB Adapter], Guid: [{65E78DDE-E3F1-4640-906B-15215F986CAA}]...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wireless interface - Mac address: 50-3E-AA-E4-81-B6

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Identifying wired and wireless interfaces...

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Found wireless interface - [ name:Wi-Fi 2, mac address:50-3E-AA-E4-81-B6]

[Mon Nov 30 03:34:36 2020] Wireless interface [Wi-Fi 2] will be configured...

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] Host - [ name:DESKTOP-965F94U, mac addresses:50-3E-AA-E4-81-B6]

De cliënt past profiel toe -

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] ApplyProfile - Start...

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] User Id: dot1xuser, sessionid: 0a6a21b20000009c5fc4fb5e, Mac: 50-3E-AA-E4-81-B6, profile: WirelessNSP

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] number of wireless connections to configure: 1

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] starting configuration for SSID : [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] applying certificate for ssid [BYOD-Dot1x]

Clientinstallatiecertificaat.

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] ApplyCert - Start...

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] using ChallengePwd

[Mon Nov 30 03:34:37 2020] creating certificate with subject = dot1xuser and subjectSuffix = OU=tac;O=cisco;L=bangalore;ST=Karnataka;C=IN

[Mon Nov 30 03:34:38 2020] Self signed certificate

[Mon Nov 30 03:34:44 2020] Installed [isee30-primary.anshsinh.local, hash: 5b a2 08 1e 17 cb 73 5f  ba 5b 9f a2 2d 3b fc d2 86 0d a5 9b

] as rootCA

[Mon Nov 30 03:34:44 2020] Installed CA cert for authMode machineOrUser - Success

Certificate is downloaded . Omitted for brevity -

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] creating response file name C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\response.cer

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] Certificate issued - successfully

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] ScepWrapper::InstallCert start

[Mon Nov 30 03:34:50 2020] ScepWrapper::InstallCert: Reading scep response file  [C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\response.cer].

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] ScepWrapper::InstallCert GetCertHash -- return val 1

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] ScepWrapper::InstallCert end

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] ApplyCert - End...

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] applied user certificate using template id e2c32ce0-313d-11eb-b19e-e60300a810d5

ISE-configuratie van draadloos profiel

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Configuring wireless profiles...

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Configuring ssid [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] WirelessProfile::SetWirelessProfile - Start

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] TLS - TrustedRootCA Hash: [ 5b a2 08 1e 17 cb 73 5f  ba 5b 9f a2 2d 3b fc d2 86 0d a5 9b]

profiel

Wireless interface succesfully initiated, continuing to configure SSID

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Currently connected to SSID: [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Wireless profile: [BYOD-Dot1x] configured successfully

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Connect to SSID

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] Successfully connected profile: [BYOD-Dot1x]

[Mon Nov 30 03:34:51 2020] WirelessProfile::SetWirelessProfile. - End

[Mon Nov 30 03:35:21 2020] WirelessProfile::IsSingleSSID - Start

[Mon Nov 30 03:35:21 2020] Currently connected to SSID: [BYOD-Dot1x], profile ssid: [BYOD-Dot1x], Single SSID

[Mon Nov 30 03:35:21 2020] WirelessProfile::IsSingleSSID - End

[Mon Nov 30 03:36:07 2020] Device configured successfully.