Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat is aangetroffen op de Identity Services Engine (ISE) waar pagina's niet volledig laden wanneer Adblock Plus wordt gebruikt, en het biedt een oplossing voor het probleem. Door de overvloed aan advertenties op de meeste websites installeren veel gebruikers Adblock Plus als toevoeging aan hun webbrowsers. Als pagina's overeenkomen met een bepaalde signatuur, staat Adblock niet toe dat de pagina's worden geladen of dat de scripts worden uitgevoerd.

Probleem

ISE gebruikt een nutsbestand met de naam adutils voor vele functies van Active Directory binnen de administratieve web interface. Adblock Plus laat niet toe dat het adutils-script op de pagina wordt uitgevoerd omdat het bleek te zijn geactiveerd door advertenties op andere websites.

Oplossing

Het ADutils-schrift op ISE heeft geen betrekking op advertenties. Het is een script dat verschillende functies bevat die gerelateerd zijn aan actieve repertorium om gegevens te vullen die betrekking hebben op Active Directory. Dit script wordt gebruikt op veel pagina's in ISE die niet beperkt zijn tot de eindpuntenpagina, die veel van de configuratie pagina's van de actieve map bevat. Alle Adblock software moet met ISE in de lijst van uitzonderingen worden geconfigureerd zodat het uitgeschakeld is als ISE wordt toegediend. Hoewel de software zal worden uitgeschakeld, zal ISE geen advertenties weergeven.