Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Vaak voorkomende bijwerkingen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Debug Log Settings op Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4 kunt configureren om de Max File Size en File Count aan te passen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ISE

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze software en hardware versies:

- Cisco ISE versie 3.4

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Meestal met componenten in meer uitgebreide logniveaus zoals debug en overtrekken, hebben logbestanden de neiging om sneller te roteren dan verwacht vanwege de snelle generatie van informatie. Met deze functie kunt u de grootte van het logbestand en het aantal bestanden aanpassen om ervoor te zorgen dat er meer informatie voor specifieke componenten kan worden vastgelegd voordat de logbestanden worden overschreven.

Configuraties

Navigeer naar Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration. Selecteer het knooppunt waarvoor u de loginstellingen voor debug-logbestanden wilt wijzigen in de lijst met knooppunten - let op dat eventuele wijzigingen in de instellingen alleen van invloed zijn op dit geselecteerde knooppunt. Selecteer het onderdeel waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik opDebug Log Settings.

Opmerking: u kunt de Debug Log Settings voor geen enkel onderdeel in het logbestand wijzigenprrt-server.log

Configuratie-pagina debug-log

Stel deMax File Size (MB)enFile Countindien nodig in om het probleem op te lossen. U kunt de Max File Size instelling instellen op elk bereik van 1-100 MB. Er geldt geen bovengrens File Count .

Waarschuwing: om te voorkomen dat de schijf met logbestanden wordt gevuld, mag de totale schijfruimte voor logbestanden niet meer dan 60 GB bedragen. Als de Ingevoerde Debug Log Settings deze drempel zou overschrijden, ziet u een waarschuwingsbericht "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" en kunnen uw wijzigingen niet opslaan.

Debug Log Settings venster

Naar keuze kunt u ook een datum en tijd opgeven waarop deze instellingen naar de standaardwaarde moeten terugkeren. Hiervoor selecteert u het Specify Date/Time to Reset to Defaultaanvinkvakje en stelt u de datum en het tijdstip in waarop de instellingen worden hersteld.

Waarschuwing: de tijd die voor deze configuratie wordt gebruikt, is de Cisco ISE klok. Zorg ervoor dat alle knooppunten synchroon zijn met NTP-server om onverwacht gedrag te voorkomen.

Datum/tijd-configuratie opgeven

Klik hierop Save om de instellingen te implementeren.

Als u de standaardinstellingen van de debug log voor een component wilt herstellen, kunt u het onderdeel selecteren en op de Reset to Default optie klikken en vervolgens Yes in het pop-upvenster selecteren.

Op standaardinstelling terugzetten

Verifiëren

Na het wijzigen van de Debug Log Settings, controleer het Predicted Space Usage for Debug Logs volume dat opgenomen is op de Total Disk Space schijf om er zeker van te zijn dat de schijf niet vult tot capaciteit.

Grafiek totale schijfruimte

Zorg ervoor dat de Max File Size (MB) File Count tekst en de kolommen in de tabel de opgeslagen wijzigingen weerspiegelen.

Debug Log instellingen na configuratie

U kunt de loggrootte verifiëren vanuit de CLI-Cisco ISElijst. Geef de show logging application | include collector.log opdracht uit. Vervang collector.log dit door het juiste logbestand dat moet worden geverifieerd.

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

Vaak voorkomende bijwerkingen

Sommige componenten draaien meestal vaker terwijl er meer uitgebreide logniveaus zijn geselecteerd. Hieronder staan enkele van deze componenten en de aanbevolen waarden die moeten worden ingesteld bij het debuggen van problemen met betrekking tot deze componenten:

- collector

- Max File Size:100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size:100 MB

- File Count:50 (standaard)