Inhoud

Inleiding

Vraag. Mogelijk krijgt u na het upgraden van ISE naar 2.4 een alarm "Alarm": Minder geïnstalleerde VM-licenties dan VM-knooppunten", hoewel alle vereiste licenties vóór de upgrade waren geïnstalleerd.

Inleiding

Vraag. Mogelijk krijgt u na het upgraden van ISE naar 2.4 een alarm "Alarm": Minder geïnstalleerde VM-licenties dan VM-knooppunten", hoewel alle vereiste licenties vóór de upgrade waren geïnstalleerd.

Antwoord. Voor release 2.4 wordt aanbevolen om in uw implementatie de juiste VM-licenties voor de VM-knooppunten te installeren. U moet de VM-licenties installeren op basis van het aantal VM-knooppunten en de bronnen van elk VM-knooppunt, zoals CPU en geheugen. Anders ontvangt u waarschuwingen en kennisgevingen om de VM-licentiesleutels in release 2.4 aan te schaffen en te installeren, maar de services worden niet onderbroken.

Alarm zelf zal zich op meerdere manieren manifesteren.

- Waarschuwing met betrekking tot eerste inloggen na upgrade:

- Licentiebericht bij eerste inloggen na upgrade:

- Alarm in de Alarmas:

VM-licenties worden aangeboden in drie categorieën: klein, middelgroot en groot. Bijvoorbeeld, als u 3595 equivalente VM-knooppunt met 8 cores en 64 GB RAM gebruikt, hebt u misschien een VM-licentie van middelbare categorie nodig, als u dezelfde mogelijkheden op de VM wilt repliceren. U kunt meerdere VM-licenties installeren op basis van het aantal VM's en hun bronnen volgens uw implementatievereisten.

VM-licenties zijn infrastructuurlicenties, dus kunt u VM-licenties installeren, ongeacht de eindlicenties die in uw implementatie beschikbaar zijn. U kunt een VM-licentie installeren, zelfs als u geen evaluatie-, basis-, plus- of Apex-licentie in uw installatie hebt geïnstalleerd. U moet echter wel de juiste licenties installeren om de functies te kunnen gebruiken die mogelijk zijn gemaakt door de licenties Base, Plus of Apex.

Na installatie of aanpassing aan release 2.4 worden, indien er sprake is van een ongelijke verhouding tussen het aantal uitgeruste VM-knooppunten en de geïnstalleerde VM-licenties, voor elke 14 dagen alarmsignalen weergegeven in de alarmingang. Ook worden alarmen weergegeven als er veranderingen zijn in de middelen van de VM-knooppunt of wanneer een VM-knooppunt wordt geregistreerd of gedereguleerd.

VM-licenties zijn permanente licenties. Wijzigingen in VM-licenties worden weergegeven telkens wanneer u zich inlogt bij de Cisco ISE GUI, totdat u het aanvinkvakje "Dit bericht niet opnieuw tonen" in het meldingsvenster aankruist.

Als u van plan bent te gaan upgraden naar release 2.4, neemt u contact op met licensing@cisco.com met verkoopordernummers die VM-aankoop omvatten om één gemiddelde VM-licentie te verkrijgen voor elke eerder aangekochte VM. U dient ook uw CCOID samen met het bestelnummer op te nemen. Alias is alleen voor eerder aangekochte klanten die willen upgraden naar 2.4 en PAK's nodig hebben. Van nieuwe klanten wordt verwacht dat zij hun aankopen via rechtstreekse verkopen of partners die hen door het reguliere aankoopproces heen zullen leiden.

In de volgende tabel worden de minimale VM-bronnen per categorie weergegeven:

VM-categorie

RAM-bereik

Aantal CPU’s

Klein

16 GB

12 CPU’s

Gemiddeld

64 GB

16 CPU’s

Groot

256 GB

16 CPU’s

Zie het hoofdstuk "Cisco ISE-licenties" in de Administrator Guide van Cisco Identity Services Engine, release 2.4 voor meer informatie over de licenties.

Deze informatie is ook beschikbaar in de upgradegids:

Cisco Identity Services Engine upgrade Guide, release 2.4