Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Wat is een VPN voor externe toegang?

Wat is SD-WAN Remote Access VPN?

Split-tunneling vs Tunnel allemaal

Voor SDRA en na SDRA

Wat is FlexVPN?

Configuratie van voorwaarden

ISE-configuratie

Split-tunneling vs Tunnel allemaal in AnyConnect-client

CA-serverconfiguratie in Cisco IOS® XE

SD-WAN RA configuratie

Configuratie van Cryptie PKI

AAA-configuratie

FlexVPN-configuratie

SD-WAN RA configuratievoorbeeld

AnyConnect-clientconfiguratie

AnyConnect Profile Editor configureren

Installeer het AnyConnect Profile (XML)

De AnyConnect-downloader uitschakelen

Onvertrouwde servers verwijderen op AnyConnect-client

AnyConnect-client gebruiken

Verifiëren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u SD-WAN Remote Access (SDRA) kunt configureren met AnyConnect-client met een Cisco IOS® XE Autonomous Mode als een CA server en een Cisco Identity Services Engine (ISE) server voor verificatie, autorisatie en accounting.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco softwaregedefinieerde Wide Area Network (SD-WAN)

- PKI-infrastructuur

- FlexVPN

- RADIUS-server

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- C800V versie 17.07.01a

- vManager versie 20.7.1

- CSR 1000V-versie 17.03.04.a

- ISE versie 2.7.0.256

- AnyConnect Secure Mobility Client versie 4.10.04071

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Wat is een VPN voor externe toegang?

Op Remote Access VPN kan de externe gebruiker op een veilige manier verbinding maken met de bedrijfsnetwerken, toepassingen en gegevens gebruiken die alleen toegankelijk zijn via de apparaten die op het kantoor in de stekker zijn aangesloten.

Een VPN op afstand werkt door een virtuele tunnel die tussen het apparaat van een werknemer en het netwerk van het bedrijf is gemaakt.

Deze tunnel gaat door het openbare internet, maar de data die heen en weer gestuurd worden, worden beschermd door encryptie en veiligheidsprotocollen om het privé en veilig te houden.

De twee belangrijkste componenten in dit type VPN zijn een server voor netwerktoegang/RA head-end en VPN clientsoftware.

Wat is SD-WAN Remote Access VPN?

De externe toegang is geïntegreerd in de SD-WAN oplossing die de noodzaak van afzonderlijke Cisco SD-WAN en RA-infrastructuur overbodig maakt en snelle schaalbaarheid van RA-services mogelijk maakt met het gebruik van Cisco AnyConnect als RA-softwareclient.

Externe toegang biedt externe gebruikers toegang tot het netwerk van de organisatie. Hierdoor kan het werk van thuis worden uitgevoerd.

De voordelen

- RA biedt toegang tot het netwerk van een organisatie vanaf apparaten/gebruikers op afgelegen locaties. (HO)

- Hiermee wordt de Cisco SD-WAN oplossing uitgebreid naar gebruikers die niet beschikken over het apparaat van elke RA-gebruiker om deel uit te maken van het Cisco SD-WAN weefsel.

- Gegevensbeveiliging

- Split-tunneling of Tunnel allemaal

- schaalbaarheid

- Vermogen om de RA lading over talrijke Cisco IOS® XE SD-WAN apparaten in de Cisco SD-WAN stof te verdelen.

Split-tunneling vs Tunnel allemaal

Split-tunneling wordt gebruikt in scenario's waar alleen specifiek verkeer moet worden getunneld (SD-WAN bijvoorbeeld) zoals in de afbeelding.

Voor SDRA en na SDRA

Het traditionele ontwerp van VPN-toegang op afstand vereist afzonderlijke RA-infrastructuur buiten de Cisco SD-WAN fabric om toegang van externe gebruikers tot het netwerk te bieden zoals niet SD-WAN-apparaten zoals ASA, Reguliere Cisco IOS® XE of apparaten van derden, en RA-verkeer wordt naar SD-WAN verplaatst zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

De SD-WAN Remote Access verandert de manier waarop gebruikers op afstand met het netwerk verbinden. Ze verbinden rechtstreeks aan de cEdge die als RA-head-end wordt gebruikt. Uitbreidt Cisco SD-WAN functies en voordelen voor RA gebruikers. RA-gebruikers worden tak LAN-zijgebruikers.

Voor elke RA-client kent de SD-WAN RA head-end een IP-adres toe aan een RA-client en voegt een statische host-route toe aan het toegewezen IP-adres in het VRF waarin de RA-gebruiker wordt geplaatst.

De statische route specificeert de VPN-tunnel van de RA client-verbinding. De SD-WAN RA head-end adverteert de statische IP binnen de service VRF van de RA client met het gebruik van OMP aan alle randapparaten in de service VPN.

Wat is FlexVPN?

SD-WAN RA maakt gebruik van de Cisco FlexVPN RA-oplossing. FlexVPN is de implementatie van Cisco van de IKEv2 standaard optie een verenigd paradigma en CLI die site combineert met site, externe toegang, hub en gedeelde topologieën en partiële netwerken (gesproken met Direct). FlexVPN biedt een eenvoudig maar modulair kader dat uitgebreid het paradigma van de tunnelinterface gebruikt terwijl het compatibel blijft met oudere VPN-implementaties.

Configuratie van voorwaarden

Dit voorbeeld: er is een SD-WAN RA lab instellingen gemaakt zoals in de afbeelding.

Er zijn extra onderdelen ingesteld voor dit SD-WAN RA-labscenario:

- Een reguliere Cisco IOS® XE in Autonomous Mode als een CA server.

- Een ISE/Radius-server voor verificatie, autorisatie en accounting.

- Een Windows PC met bereikbaarheid aan de cEdge door de WAN-interface.

- AnyConnect-client al geïnstalleerd.

Opmerking: De CA- en RADIUS-servers zijn in de dienst VRF 1 geplaatst.  Beide servers moeten bereikbaar zijn via de service VRF voor alle SD-WAN RA head-ends.

Opmerking: De Cisco SD-WAN Remote Access wordt ondersteund op de versie 17.7.1a en specifieke apparaten voor SDRA. Raadpleeg voor ondersteunde apparaten: Ondersteunde platforms voor de SD-WAN RA head-end

ISE-configuratie

Om het SD-WAN RA head-end te ondersteunen, moet u ervoor zorgen dat de parameters op de RADIUS-server worden geconfigureerd. Deze parameters zijn vereist voor RA-verbindingen:

- Verificatiegegevens gebruiker

- Gebruikersnaam en wachtwoord voor AnyConnect-EAP-verbindingen

- Beleidsparameters (eigenschappen) die van toepassing zijn op een gebruiker of een gebruikersgroep

- VRF: Service VPN die de RA-gebruiker heeft toegewezen aan

- IP-poolnaam: Naam van de IP-pool die op het hoofd van de RA is gedefinieerd

- Serversubnetten: Subnettoegang voor de RA-gebruiker

De eerste stap om in ISE te configureren is het RA head-end of cEdge IP-adres als een netwerkapparaat dat Radius-verzoeken aan ISE kan indienen.

Blader naar > Netwerkapparaten en voeg het RA head-end (cEdge) IP-adres en wachtwoord toe zoals in de afbeelding.

Netwerkapparaat toegevoegd zoals in de afbeelding.

In de RADIUS-server moet u de gebruikersnamen en het wachtwoord voor de AnyConnect-verificatie configureren zoals in de afbeelding. Navigeer naar Administratie > Identificaties.

Er moet een beleidsset worden gemaakt met de matchconditie die moet worden gebruikt, zoals in de afbeelding. In dit geval wordt de voorwaarde Alle apparaten gebruikt, wat betekent dat alle gebruikers op dit beleid klikken.

Vervolgens is het machtigingsbeleid per voorwaarde in het leven geroepen. De voorwaarde Alle apparaten en de identiteitsgroepen die moeten worden aangepast.

In het autorisatieprofiel moeten we het toegangstype als Access_ACCEPT configureren onder de geavanceerde kenmerken-instellingen, de Cisco-verkoper en Cisco-AV-paar-eigenschap selecteren.

Het is nodig om bepaalde beleidsparameters voor de gebruikers te configureren:

- VRF, de service VRF waartoe de gebruiker behoort.

- De IP pool naam, elke gebruikersverbinding wordt een IP adres toegewezen, dat tot de IP pool in de cEdge gevormd behoort.

- het subnetwerk waartoe de gebruiker toegang heeft

Voorzichtig:  De opdracht IP-doorsturen moet vóór de IP-opdracht zonder nummer komen. Als de virtuele toegangsinterface van de virtuele sjabloon is gekloond en de opdracht IP-doorsturen dan wordt toegepast, wordt elke IP-configuratie verwijderd van de virtuele toegangsinterface.

Kenmerken gebruiker:

Access Type = ACCESS_ACCEPT

cisco-av-pair = ip:interface-config=vrf forwarding 1

cisco-av-pair = ip:interface-config=ip unnumbered Loopback1

cisco-av-pair = ipsec:addr-pool=RA-POOL

cisco-av-pair = ipsec:route-set=prefix 10.11.15.0/24

cisco-av-pair = ipsec:route-set=prefix 10.11.16.0/24

Split-tunneling vs Tunnel allemaal in AnyConnect-client

ipsec:route-set=prefix dat wordt ontvangen in de AnyConnect-client is geïnstalleerd zoals in de afbeelding.

CA-serverconfiguratie in Cisco IOS® XE

De CA server provisioningcertificaten aan de Cisco IOS® XE SD-WAN apparaten en stelt de RA head-end in staat om zichzelf te authentiseren aan RA klanten.

CEDGE kan geen CA server zijn aangezien deze crypto PKI serveropdrachten niet worden ondersteund in Cisco IOS® XE SD-WAN.

- Een RSA-toetsenpaar genereren

- Maak het PKI-beheerpunt voor de CA-server

- Configureer het raypaar met de eerder gegenereerde SLEUTEL-CA.

Opmerking: De PKI server en PKI trustpoint moeten dezelfde naam gebruiken.

- Een CA-server maken

- Emulation Name voor uw CA-server instellen

- Activeert de CA-server met "No shutdown"

crypto key generate rsa modulus 2048 label KEY-CA

!

crypto pki trustpoint CA

revocation-check none

rsakeypair KEY-CA

auto-enroll

!

crypto pki server CA

no database archive

issuer-name CN=CSR1Kv_SDWAN_RA

grant auto

hash sha1

lifetime certificate 3600

lifetime ca-certificate 3650

auto-rollover

no shutdown

!

Controleer of de CA server is ingeschakeld.

CA-Server-CSRv#show crypto pki server CA

Certificate Server CA:

Status: enabled

State: enabled

Server's configuration is locked  (enter "shut" to unlock it)

Issuer name: CN=CSR1Kv_SDWAN_RA

CA cert fingerprint: 10DA27AD EF54A3F8 12925750 CE2E27EB

Granting mode is: auto

Last certificate issued serial number (hex): 3

CA certificate expiration timer: 23:15:33 UTC Jan 17 2032

CRL NextUpdate timer: 05:12:12 UTC Jan 22 2022

Current primary storage dir: nvram:

Database Level: Minimum - no cert data written to storage

Auto-Rollover configured, overlap period 30 days

Autorollover timer: 23:15:37 UTC Dec 18 2031

Controleer of het CA-servercertificaat is geïnstalleerd.

CA-Server-CSRv#show crypto pki certificates verbose CA

CA Certificate

Status: Available

Version: 3

Certificate Serial Number (hex): 01

Certificate Usage: Signature

Issuer:

cn=CSR1Kv_SDWAN_RA

Subject:

cn=CSR1Kv_SDWAN_RA

Validity Date:

start date: 23:15:33 UTC Jan 19 2022

end date: 23:15:33 UTC Jan 17 2032

Subject Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public Key: (2048 bit)

Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption

Fingerprint MD5: 10DA27AD EF54A3F8 12925750 CE2E27EB

Fingerprint SHA1: 44E256C3 4FA45C5D F0398630 9D88B75E 5026CE4A

X509v3 extensions:

X509v3 Key Usage: 86000000

Digital Signature

Key Cert Sign

CRL Signature

X509v3 Subject Key ID: 92F7CD72 355AA85F 672867D4 EC0C10C5 0B177C38

X509v3 Basic Constraints:

CA: TRUE

X509v3 Authority Key ID: 92F7CD72 355AA85F 672867D4 EC0C10C5 0B177C38

Authority Info Access:

Cert install time: 23:44:35 UTC Mar 13 2022

Associated Trustpoints: -RA-truspoint CA

Storage: nvram:CSR1Kv_SDWAN#1CA.cer

De Fingerprint SHA 1 van het CA-certificaat wordt gebruikt op het crypto-ki-trustpunt in de cEdge-router (RA head-end) met de configuratie van de toegang op afstand.

Fingerprint SHA1: 44E256C3 4FA45C5D F0398630 9D88B75E 5026CE4A

SD-WAN RA configuratie

Opmerking: Dit document is niet van toepassing op het SD-WAN onboarding proces voor controllers en cEdge. Er wordt aangenomen dat het SD-WAN weefsel omhoog en volledig functioneert.

Configuratie van Cryptie PKI

- Maak PKI-vertrouwen.

- Configureer de URL voor de CA-server.

- Kopieer de vingerafdruk sha 1 van het CA server certificaat.

- Configureer de naam van het onderwerp en de ALT-naam voor het nieuwe identiteitsbewijs.

- Configureer de parameter met de eerder gegenereerde SLEUTEL-ID.

crypto pki trustpoint RA-TRUSTPOINT

subject-name CN=cEdge-SDWAN-1.crv

enrollment url http://10.11.14.226:80

fingerprint 44E256C34FA45C5DF03986309D88B75E5026CE4A

subject-name CN=cEdge-SDWAN-1.crv

vrf 1

rsakeypair KEY-NEW

revocation-check none

Vraag om een CA-certificaat voor authenticatie:

crypto pki authenticate RA-TRUSTPOINT

hiermee wordt de CSR gegenereerd, naar de CA-server verzonden en het nieuwe identiteitsbewijs ontvangen:

Crypto pki enroll RA-TRUSTPOINT

Controleer het CA-certificaat en het cEdge-certificaat:

cEdge-207#show crypto pki certificates RA-TRUSTPOINT

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 04

Certificate Usage: General Purpose

Issuer:

cn=CSR1Kv_SDWAN_RA

Subject:

Name: cEdge-207

hostname=cEdge-207

cn=cEdge-SDWAN-1.crv

Validity Date:

start date: 03:25:40 UTC Jan 24 2022

end   date: 03:25:40 UTC Dec 3 2031

Associated Trustpoints: RA-TRUSTPOINT

Storage: nvram:CSR1Kv_SDWAN#4.cer

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number (hex): 01

Certificate Usage: Signature

Issuer:

cn=CSR1Kv_SDWAN_RA

Subject:

cn=CSR1Kv_SDWAN_RA

Validity Date:

start date: 23:15:33 UTC Jan 19 2022

end   date: 23:15:33 UTC Jan 17 2032

Associated Trustpoints: RA-TRUSTPOINT

Storage: nvram:CSR1Kv_SDWAN#1CA.cer

AAA-configuratie

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE-RA-Group

server-private 10.11.14.225 key Cisc0123

ip radius source-interface GigabitEthernet2

!

aaa authentication login ISE-RA-Authentication group ISE-RA-Group

aaa authorization network ISE-RA-Authorization group ISE-RA-Group

aaa accounting network ISE-RA-Accounting start-stop group ISE-RA-Group

FlexVPN-configuratie

IP-telefoon configureren

ip local pool RA-POOL 10.20.14.1 10.20.14.100

Configureer een IKEv2-voorstel (CIFERS en parameters) en beleid:

crypto ikev2 proposal IKEV2-RA-PROP

encryption aes-cbc-256

integrity sha256

group 19

prf sha256

crypto ikev2 policy IKEV2-RA-POLICY

proposal IKEV2-RA-PROP

Het configureren van een IKEv2 profielnaam:

crypto ikev2 name-mangler IKEV2-RA-MANGLER

eap suffix delimiter @

Opmerking: De naam-beheerder leidt de naam af van het voorvoegsel in de EAP-identiteit (gebruikersnaam) die wordt gedefinieerd in de EAP-identiteit die het voorvoegsel en het achtervoegsel scheidt.

IPsec-telefoons configureren:

crypto ipsec transform-set IKEV2-RA-TRANSFORM-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

Configuratie van Crypto IKEv2 profiel:

crypto ikev2 profile RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

match identity remote any

identity local address 192.168.10.218

authentication local rsa-sig

authentication remote anyconnect-eap aggregate

pki trustpoint RA-TRUSTPOINT

aaa authentication anyconnect-eap ISE-RA-Authentication

aaa authorization group anyconnect-eap list ISE-RA-Authorization name-mangler IKEV2-RA-MANGLER password Cisc0123456

aaa authorization user anyconnect-eap list ISE-RA-Authorization USER-SDWAN password Us3r123456

aaa accounting anyconnect-eap ISE-RA-Accounting

Configuratie van Crypto IPSEC profiel:

crypto ipsec profile IKEV2-RA-PROFILE

set transform-set IKEV2-RA-TRANSFORM-SET

set ikev2-profile RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

Sjablooninterface configureren

!

interface Virtual-Template101 type tunnel

vrf forwarding 1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile IKEV2-RA-PROFILE

Configuratie van virtuele sjabloon in het profiel Crypto IKEv2:

crypto ikev2 profile RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

virtual-template 101

SD-WAN RA configuratievoorbeeld

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE-RA-Group

server-private 10.11.14.225 key Cisc0123

!

aaa authentication login ISE-RA-Authentication group ISE-RA-Group

aaa authorization network ISE-RA-Authorization group ISE-RA-Group

aaa accounting network ISE-RA-Accounting start-stop group ISE-RA-Group

!

crypto pki trustpoint RA-TRUSTPOINT

subject-name CN=cEdge-SDWAN-1.crv

enrollment url http://10.11.14.226:80

fingerprint 44E256C34FA45C5DF03986309D88B75E5026CE4A

subject-name CN=cEdge-SDWAN-1.crv

vrf 1

rsakeypair KEY-NEW

revocation-check none

!

ip local pool RA-POOL 10.20.14.1 10.20.14.100

!

crypto ikev2 name-mangler IKEV2-RA-MANGLER

eap suffix delimiter @

!

crypto ikev2 proposal IKEV2-RA-PROP

encryption aes-cbc-256

integrity sha256

group 19

prf sha256

!

crypto ikev2 policy IKEV2-RA-POLICY

proposal IKEV2-RA-PROP

!

crypto ipsec transform-set IKEV2-RA-TRANSFORM-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ikev2 profile RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

match identity remote any

identity local address 192.168.10.218

authentication local rsa-sig

authentication remote anyconnect-eap aggregate

pki trustpoint RA-TRUSTPOINT

aaa authentication anyconnect-eap ISE-RA-Authentication

aaa authorization group anyconnect-eap list ISE-RA-Authorization name-mangler IKEV2-RA-MANGLER password Cisc0123456

aaa authorization user anyconnect-eap list ISE-RA-Authorization USER-SDWAN password Us3r123456

aaa accounting anyconnect-eap ISE-RA-Accounting

!

crypto ipsec profile IKEV2-RA-PROFILE

set transform-set IKEV2-RA-TRANSFORM-SET

set ikev2-profile RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

!

interface Virtual-Template101 type tunnel

vrf forwarding 1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile IKEV2-RA-PROFILE

!

crypto ikev2 profile RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

virtual-template 101

AnyConnect-clientconfiguratie

De AnyConnect-client gebruikt SSL als het standaardprotocol voor tunnelvestiging, en dit protocol wordt niet ondersteund voor SD-WAN RA (Routekaart). RA gebruikt FlexVPN, daarom is IPSEC het gebruikte protocol en is het verplicht om het te veranderen en dit gebeurt via het XML-profiel.

De gebruiker kan de FQDN van de gateway van VPN in de adresbalk van de AnyConnect-client invoeren. Dit resulteert in de SSL verbinding naar de gateway.

AnyConnect Profile Editor configureren

- Navigeer naar serverlijst en klik op Toevoegen.

- Selecteer IPsec als "Primair Protocol".

- Schakel de optie ASA-gateway uit.

- Selecteer EAP-AnyConnect als de "Auth Methode Tijdens de IKE-onderhandeling".

- Display/Name (Requirements) is de naam die wordt gebruikt om deze verbinding op te slaan onder de AnyConnect-client.

- FQDN - of IP-adres moet bij het cEdge (openbare) IP-adres worden ingevuld.

- Het profiel opslaan.

Installeer het AnyConnect Profile (XML)

Het XML-profiel kan handmatig in de directory worden geplaatst:

For Windows:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile

For MAC OS:

/opt/cisco/anyconnect/profile

De AnyConnect-client moet opnieuw worden gestart zodat het profiel in de GUI zichtbaar wordt. Het proces kan opnieuw worden opgestart door met de rechtermuisknop op het AnyConnect-pictogram in het Windows-vak te klikken en de optie Quit te selecteren:

De AnyConnect-downloader uitschakelen

De AnyConnect-client probeert de download van het XML-profiel uit te voeren na een succesvol inloggen standaard.

Als het profiel niet beschikbaar is, wordt de verbinding verbroken. Als tijdelijke oplossing is het mogelijk de AnyConnect-downloadmogelijkheid voor het profiel op de client zelf uit te schakelen.

Voor Windows:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\AnyConnectLocalPolicy.xml

Voor MAC OS:

/opt/cisco/anyconnect/AnyConnectLocalPolicy.xml

De optie "BypassDownloader" is ingesteld op "True":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectLocalPolicy xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectLocalPolicy.xsd" acversion="4.9.04043">

<BypassDownloader>true</BypassDownloader>

<EnableCRLCheck>false</EnableCRLCheck>

<ExcludeFirefoxNSSCertStore>false</ExcludeFirefoxNSSCertStore>

<ExcludeMacNativeCertStore>false</ExcludeMacNativeCertStore>

<ExcludePemFileCertStore>false</ExcludePemFileCertStore>

<ExcludeWinNativeCertStore>false</ExcludeWinNativeCertStore>

<FipsMode>false</FipsMode>

<RestrictPreferenceCaching>false</RestrictPreferenceCaching>

<RestrictServerCertStore>false</RestrictServerCertStore>

<RestrictTunnelProtocols>false</RestrictTunnelProtocols>

<RestrictWebLaunch>false</RestrictWebLaunch>

<StrictCertificateTrust>false</StrictCertificateTrust>

<UpdatePolicy>

<AllowComplianceModuleUpdatesFromAnyServer>true</AllowComplianceModuleUpdatesFromAnyServer>

<AllowISEProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowISEProfileUpdatesFromAnyServer>

<AllowManagementVPNProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowManagementVPNProfileUpdatesFromAnyServer>

<AllowServiceProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowServiceProfileUpdatesFromAnyServer>

<AllowSoftwareUpdatesFromAnyServer>true</AllowSoftwareUpdatesFromAnyServer>

<AllowVPNProfileUpdatesFromAnyServer>true</AllowVPNProfileUpdatesFromAnyServer></UpdatePolicy>

</AnyConnectLocalPolicy>

Onvertrouwde servers verwijderen op AnyConnect-client

Navigeer naar Instellingen > Voorkeuren en controleer alle opties van het vakje los.

Het belangrijkste is de "Block Connections to unvertrouwde servers" voor dit scenario.

Opmerking: Het certificaat dat wordt gebruikt voor RA head-end/cEdge-verificatie is het certificaat dat eerder is gemaakt en ondertekend door de CA-server in Cisco IOS® XE. Aangezien deze CA server geen openbare entiteit is zoals GoDaddy, Symantec, Cisco etc. De PC Client interpreteert het certificaat als een onvertrouwde server. Dit is gemaakt met behulp van een openbare certificering of een CA-server waarop uw bedrijf vertrouwen heeft.

AnyConnect-client gebruiken

Zodra alle SDRA-configuratie is geplaatst, wordt de stroom voor een succesvolle verbinding als afbeelding weergegeven.

Verifiëren

De virtuele sjabloon-interface wordt gebruikt om de virtuele toegangsinterface te maken om een cryptokanaal te starten en om IKEv2- en IPsec-beveiligingsassociaties (SAs) tussen de server (cEdge) en de client (AnyConnect-gebruiker) op te zetten.

Opmerking: De virtuele-sjabloon-interface is altijd omhoog/omlaag. De status is omhoog en het protocol is omlaag.

cEdge-207#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet1       unassigned      YES unset  up                    up

GigabitEthernet2       192.168.10.218  YES other  up                    up

GigabitEthernet3       10.11.14.227    YES other  up                    up

Sdwan-system-intf      10.1.1.18        YES unset  up                    up

Loopback1              192.168.50.1    YES other  up                    up

Loopback65528          192.168.1.1     YES other  up                    up

NVI0                   unassigned      YES unset  up                    up

Tunnel2                192.168.10.218  YES TFTP   up                    up

Virtual-Access1        192.168.50.1    YES unset  up                    up

Virtual-Template101    unassigned      YES unset  up                    down

Controleer de eigenlijke configuratie die is toegepast voor de interface Virtual-Access die aan de client is gekoppeld met toonaangevend virtueel-configuratie interface <number>.

cEdge-207#show derived-config interface virtual-access 1

Building configuration...

Derived configuration : 252 bytes

!

interface Virtual-Access1

vrf forwarding 1

ip unnumbered Loopback1

tunnel source 192.168.10.218

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.168.10.219

tunnel protection ipsec profile IKEV2-RA-PROFILE

no tunnel protection ipsec initiate

end

Controleer de IPsec security associaties (SAs) voor AnyConnect client met de show crypto ipsec als peer <AnyConnect Public IP >.

cEdge-207#show crypto ipsec sa peer 192.168.10.219

interface: Virtual-Access2

Crypto map tag: Virtual-Access2-head-0, local addr 192.168.10.218

protected vrf: 1

local  ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (10.20.14.13/255.255.255.255/0/0)

current_peer 192.168.10.219 port 50787

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

outbound pcp sas:

… Output Omitted….

Controleer IKEv2 SA parameters voor de sessie, de gebruikersnaam en de toegewezen IP.

Opmerking: Het toegewezen IP-adres moet overeenkomen met het IP-adres aan de zijde AnyConnect Client.

cEdge-207#sh crypto ikev2 session detail

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:21, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         192.168.10.218/4500   192.168.10.219/62654  none/1               READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:19, Auth sign: RSA, Auth verify: AnyConnect-EAP

Life/Active Time: 86400/532 sec

CE id: 1090, Session-id: 21

Local spi: DDB03CE8B791DCF7       Remote spi: 60052513A60C622B

Status Description: Negotiation done

Local id: 192.168.10.218

Remote id: *$AnyConnectClient$*

Remote EAP id: anavazar@cisco.com

Local req msg id:  0              Remote req msg id:  23

Local next msg id: 0              Remote next msg id: 23

Local req queued:  0              Remote req queued:  23

Local window:      5              Remote window:      1

DPD configured for 45 seconds, retry 2

Fragmentation not  configured.

Dynamic Route Update: disabled

Extended Authentication not configured.

NAT-T is detected  outside

Cisco Trust Security SGT is disabl

Assigned host addr: 10.20.14.19

Initiator of SA : No

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 10.20.14.19/0 - 10.20.14.19/65535

ESP spi in/out: 0x43FD5AD3/0xC8349D4F

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

IPv6 Crypto IKEv2 Session

cEdge-207#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

R - IKE Auto Reconnect, U - IKE Dynamic Route Update

S - SIP VPN

Interface: Virtual-Access1

Profile: RA-SDWAN-IKEV2-PROFILE

Uptime: 00:17:07

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 192.168.10.219 port 62654 fvrf: (none) ivrf: 1

Phase1_id: *$AnyConnectClient$*

Desc: (none)

Session ID: 94

IKEv2 SA: local 192.168.10.218/4500 remote 192.168.10.219/62654 Active

Capabilities:DN connid:1 lifetime:23:42:53

IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 10.20.14.19

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound:  #pkts dec'ed 89 drop 0 life (KB/Sec) 4607976/2573

Outbound: #pkts enc'ed 0 drop 0 life (KB/Sec) 4608000/2573

Gerelateerde informatie

- Cisco SD-WAN externe toegang

- De FlexVPN-server configureren

- Download AnyConnect

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems