Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Firewallbeheercentrum-processen opnieuw starten

Herstart processen met de Web UI

Herstart processen met de CLI

Start beheerde apparaatprocessen opnieuw

FirePOWER-applicatie, ASA FirePOWER Module en NGIPS virtueel apparaat

Series 2 beheerd apparaat

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de services op een Cisco Firewall Management Center-applicatie kunt opnieuw opstarten met een web-gebruikersinterface (UI) of een CLI.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Firewallbeheercentrum-processen opnieuw starten

Om een probleem op te lossen, kunt u de processen en services die op het FireSIGHT Management Center-apparaat worden uitgevoerd opnieuw opstarten. U kunt deze services en processen opnieuw starten zonder dat u het apparaat opnieuw hoeft op te starten, zoals wordt beschreven in de volgende secties.

Herstart processen met de Web UI

Voltooi deze stappen om de processen van het Firewall Management Center via de web-UI opnieuw te starten:

1. Meld u aan bij de web UI van uw Firewall Management Center.

2. Navigeer naar Systeem > Configuratie > Proces.

3. Klik op Opdracht uitvoeren voor de console van het herstartbeheercentrum. Dit herstart de services en processen.

Herstart processen met de CLI

Voltooi deze stappen om de processen van het Firewall Management Center via de CLI opnieuw te starten:

1. Log in op de CLI van het Firewall Management Center.

2. Voer de modus voor experts in:
> expert

admin@masolorifirepowermanager:~$

3. Verhoog uw voorrecht niveau naar de root user mode:

admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -

Password:

root@masolorifirepowermanager:~#

1. Voer deze opdracht in de CLI in om de console opnieuw te starten:

root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

Start beheerde apparaatprocessen opnieuw

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de processen die op een beheerd apparaat worden uitgevoerd, opnieuw kunt opstarten.

FirePOWER-applicatie, ASA FirePOWER Module en NGIPS virtueel apparaat

Voltooi deze stappen om de processen opnieuw te starten die worden uitgevoerd op een FirePOWER-applicatie, Cisco adaptieve security applicatie (ASA) module of een virtueel apparaat van de volgende generatie van inbraakpreventiesysteem (NGIPS):

1. Log in op de CLI van het beheerde apparaat via Secure Shell (SSH).

2. Als u een FirePOWER (SFR)-servicemodule op een ASA uitvoert, moet u deze opdracht op de ASA invoeren om toegang te krijgen tot de SFR-module:

ciscoasa# session sfr console

Opening console session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:

3. Nadat u de gebruikersreferenties hebt opgegeven en met succes in de shell bent ingelogd, voert u deze opdracht in om de services opnieuw te starten:

> system restart

This command will restart the application.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Series 2 beheerd apparaat

Voltooi deze stappen om de processen opnieuw te beginnen die op een Series 2 beheerd apparaat lopen:

1. Log in op de CLI van het Sourcefire beheerde apparaat.

2. Verhoog uw voorrecht niveau naar de root user mode:

admin@FirePOWER:~$ sudo su -

3. Voer deze opdracht in de CLI in om de processen die op een beheerd apparaat worden uitgevoerd, opnieuw te starten:

root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

Gerelateerde informatie

- Cisco technische ondersteuning en downloads