Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Hoofdoorzaak

Verificatie

Oplossing

Inleiding

Als u zich aanmeldt bij een externe host met Remote Desktop Protocol (RDP), en de externe gebruikersnaam verschilt van uw gebruiker, wijzigt FireSIGHT System het IP-adres van de gebruiker dat is gekoppeld aan uw IP-adres op het FireSIGHT Management Center. Het veroorzaakt verandering in de rechten van de gebruiker met betrekking tot de toegangscontroleregels. U zult merken datOnjuiste gebruiker is gekoppeld aan werkstation. Dit document biedt een oplossing voor dit probleem.

Voorwaarden

Cisco raadt u aan kennis te hebben van FireSIGHT System en User Agent.

Opmerking: de informatie in dit document is gemaakt van de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Hoofdoorzaak

Dit probleem doet zich voor door de manier waarop Microsoft Active Directory (AD) RDP-verificatie probeert te koppelen aan de Windows Security Logs op de Domain Controller. AD registreert de verificatiepoging voor de RDP-sessie tegen het IP-adres van de oorspronkelijke host in plaats van tegen het RDP-eindpunt waarmee u verbinding maakt. Als u zich aanmeldt bij de externe host met een andere gebruikersaccount, verandert dit de gebruiker die is gekoppeld aan het IP-adres van het oorspronkelijke werkstation.

Verificatie

Om te verifiëren dat dit is wat er gebeurt, kunt u verifiëren dat het IP-adres van de logon-gebeurtenis vanaf uw oorspronkelijke werkstation en de RDP-externe host hetzelfde IP-adres hebben.

Om deze gebeurtenissen te vinden, moet u de onderstaande stappen volgen:

Stap 1: Bepaal de Domeincontroller die u host wordt geverifieerd aan de hand van:

Voer de volgende opdracht uit:

nltest /dsgetdc:<windows.domain.name>

Voorbeelduitvoer:

C:\Users\WinXP.LAB>nltest /dsgetdc:support.lab

DC: \\Win2k8.support.lab

Address: \\192.X.X.X

Dom Guid: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

Dom Name: support.lab

Forest Name: support.lab

Dc Site Name: Default-First-Site-Name

Our Site Name: Default-First-Site-Name

Flags: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_DC DNS_DOMAIN DNS_FOREST

CLOSE_SITE FULL_SECRET WS 0x4000

The command completed successfully

De regel die begint met "DC:" zal de naam zijn van de Domain Controller en de regel die begint met "Address:" zal het IP-adres zijn.

Stap 2: Het gebruik van RDP-logbestand in de domeincontroller die in stap 1 is geïdentificeerd

Stap 3: Ga naar Start > Administratieve tools > Event Viewer.

Stap 4: Boor neer aan de Logboeken van Windows > Veiligheid.

Stap 5: Filter voor het IP-adres van uw werkstation door op Filter Current Log te klikken, op het tabblad XML te klikken en op query bewerken te klikken.

Stap 6: Voer de volgende XML-query in en vervang uw IP-adres door <ip-adres>

<QueryList>

<Query Id="0" Path="Security">

<Select Path="Security">

*[EventData[Data[@Name='IpAddress'] and(Data='<IP address>')]]

</Select>

</Query>

</QueryList>

Stap 7: Klik op de Logon Event en klik op het tabblad Details.

Een voorbeeld van uitvoer:

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

- <System>

<Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing"

Guid="{XXXXXXXX-XXX-XXXX-XXX-XXXXXXXXXXXX}"/>

<EventID>4624</EventID>

<Version>0</Version>

<Level>0</Level>

<Task>12544</Task>

<Opcode>0</Opcode>

<Keywords>0x8020000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2014-07-22T20:35:12.750Z" />

<EventRecordID>4130857</EventRecordID>

<Correlation />

<Execution ProcessID="576" ThreadID="704" />

<Channel>Security</Channel>

<Computer>WIN2k8.Support.lab</Computer>

<Security />

</System>

- <EventData>

<Data Name="SubjectUserSid">S-1-0-0</Data>

<Data Name="SubjectUserName">-</Data>

<Data Name="SubjectDomainName">-</Data>

<Data Name="SubjectLogonId">0x0</Data>

<Data Name="TargetUserSid">S-X-X-XX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX-XXXX</Data>

<Data Name="TargetUserName">WINXP-SUPLAB$</Data>

<Data Name="TargetDomainName">SUPPORT</Data>

<Data Name="TargetLogonId">0x13c4101f</Data>

<Data Name="LogonType">3</Data>

<Data Name="LogonProcessName">Kerberos</Data>

<Data Name="AuthenticationPackageName">Kerberos</Data>

<Data Name="WorkstationName" />

<Data Name="LogonGuid">{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}</Data>

<Data Name="TransmittedServices">-</Data>

<Data Name="LmPackageName">-</Data>

<Data Name="KeyLength">0</Data>

<Data Name="ProcessId">0x0</Data>

<Data Name="ProcessName">-</Data>

<Data Name="IpAddress">192.0.2.10</Data>

<Data Name="IpPort">2401</Data>

</EventData>

Voltooi deze zelfde stappen na het inloggen via RDP en u zult merken dat u een andere inloggebeurtenis (gebeurtenis-ID 4624) met hetzelfde IP-adres ontvangen zoals getoond door de volgende regel van de inloggebeurtenis XML-gegevens van de oorspronkelijke inlogdatum:

<Data Name="IpAddress">192.x.x.x</Data>

Oplossing

Om dit probleem te verhelpen, kunt u, als u Gebruikersagent 2.1 of hoger gebruikt, alle accounts uitsluiten die u wilt

voornamelijk voor RDP worden gebruikt in de configuratie van de User Agent.

Stap 1: Log in op de User Agent-host.

Stap 2: Start de User Agent-gebruikersinterface.

Stap 3: Klik op het tabblad Uitgesloten gebruikersnamen.

Stap 4: Voer alle gebruikersnaam in die u wilt uitsluiten.

Stap 5: Klik op Opslaan.

Gebruikers die in deze lijst zijn ingevoerd, genereren geen aanmeldingsgebeurtenissen op het FireSIGHT Management Center en worden niet geautoriseerd

gekoppeld aan IP-adressen.