Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het wachtwoord voor een Cisco Firepower Threat Defense (FTD) exemplaar kunt wijzigen via de Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager, zelfs wanneer u het huidige wachtwoord niet kent.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD)

- Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager

Gebruikte componenten

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) 6.2.2 of hoger

- Cisco Firepower 4120 security applicatie versie FXOS 2.2 of hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Er zijn gevallen waarin het beveiligingsbeleid van netwerkbeheerders vereist dat ze regelmatig wachtwoorden voor apparaten wijzigen.

Het kan ook het geval zijn dat een wachtwoord voor een apparaat verloren is en moet worden hersteld.

In het geval van FTD instanties over FP41xx en FP93xx security applicaties, kan dit worden verwezenlijkt via FXOS Chassis Manager.

Configureren

Configuraties

Zo wijzigt u het wachtwoord voor uw FTD-toepassing, volgt u deze stappen:

Stap 1. Meld u aan bij Chassis Manager met een Admin-naam.

Stap 2. Navigeer naar het tabblad Apparaten en selecteer de knop Bewerken voor de betreffende FTD-toepassing.

Stap 3. Selecteer het pictogram voor de FTD-instantie zoals in de afbeelding.

Stap 4. Er wordt een configuratievenster weergegeven. Kijk eens naar het tabblad Instellingen.

Stap 5. Voer uw nieuwe wachtwoord voor de FTD-toepassing in het tekstvak Wachtwoord.

Stap 6. Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in het tekstvak Wachtwoord bevestigen.

Opmerking: Start het apparaat opnieuw op het FXOS-niveau voordat het nieuwe wachtwoord in werking treedt.

Verifiëren

Meld u aan bij uw FTD-toepassing via SSH om er zeker van te zijn dat uw nieuwe wachtwoord correct is toegepast.