Inhoud

Inleiding

Analyse

Aanbevelingen

Inleiding

V: Waarom verbruikt het lina-proces bij Firepower Threat Defense 100% (of meer) CPU’s?

A: Dit is normaal omdat het lina-proces voortdurend de Network Interface Cards (NIC's) enquêteert voor invoerverkeer. Kortom, het gebruik van lina kan veilig worden genegeerd.

Bijgedragen door Mikis Zafeiroudis, Ignacio Penalva, Haitham Jaradat en David Torres Rivas, Cisco TAC-ingenieurs.

Analyse

Firepower Threat Defense is een uniform besturingssysteem dat bestaat uit twee motoren (ASA en snort).

De FTD CLI laat zien dat 'lina'-proces (ASA-motor) veel CPU-cycli gebruikt. Hier volgt een voorbeeld van een FTD die op ASA 5506-X-apparaat draait:

> system support utilization

top - 01:26:40 up 12 days, 16:00,  1 user,  load average: 22.08, 22.10, 22.10

Tasks: 161 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.6%us,  4.1%sy,  0.0%ni, 73.2%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:   3927684k total,  2793860k used,   120904k free,   181548k buffers

Swap:  3996668k total,   257632k used,  3739036k free,   831372k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

23000 root       0 -20 1138m 513m  91m S   99 13.4  18205:20 lina <--

2952 admin     20   0 15240 1156  848 R    2  0.0   0:00.02 top

22941 root      20   0  266m 2316 2108 S    2  0.1  47:16.70 ndmain.bin

1 root      20   0  4232  652  620 S    0  0.0   0:12.40 init

Bij de bovenstaande uitvoer dient u werkelijk rekening te houden met het gebruik van de us (gebruiker) + sy (systeem) CPU’s samen met de id (niet gebruikt) waarde.

Hier volgt een FTD die op FPR-9300 apparaat werkt:

> system support utilization

top - 04:30:22 up 40 days,  5:22,  0 users,  load average: 26.12, 26.10, 26.13

Tasks: 568 total,   1 running, 566 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 77.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:  264374828k total, 28976700k used, 234868048k free,      268k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   529812k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

12772 root       0 -20 24.8g 541m  88m S 1593 0.2 927288:05 lina  <--

12594 mysql     20   0 3063m 150m 9140 S    4  0.1  56:28.39 mysqld

12608 root      20   0 24696 2848 1192 S    2  0.0 422:45.07 pdts_proc

43145 admin     20   0 15648 1484  844 R    2  0.0   0:00.01 top

1 root      20   0  4232  632  552 S    0  0.0   0:15.43 init

Aanbevelingen

- In het "systeemondersteuningsgebruik" wordt het gebruik van "lina" genegeerd.

- Controleer het FTD CPU-gebruik de waarden 'us' + 'sys' + 'id'

- Wat betreft het toezicht op de ASA-motor moet u de volgende uitgangen controleren:

Uitvoer 1

> show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

Uitvoer 2

> show processes cpu-usage sorted non-zero

PC                    Thread                5Sec     1Min     5Min   Process

0x00007f42428f1fd9   0x00007f42290b9ea0     0.2%     0.0%     0.0%   ci/console