Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Taak 1. Controleer de vereisten

Taak 2. De softwareafbeeldingen uploaden

Taak 3. Upgrade het eerste FXOS-chassis

Taak 4. Verwissel de FTD-failover-staten

Taak 5. Upgrade het tweede FXOS-chassis

Taak 6. Upgrade de FMC-software

Taak 7. Upgrade het FTD HA-paar

Taak 8. Een beleid implementeren in het FTD HA-paar

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt het upgradeproces beschreven van Firepower Threat Defence (FTD) in de modus High Availability (HA) op FirePOWER-apparaten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van deze onderwerpen aan:

- Firepower Management Center (FMC)

- FTD

- FirePOWER-apparaten (FXOS)

Gebruikte componenten

- 2 x FPR4150

- 1 x FS4000

- 1 x PC

De versies van het softwarebeeld vóór de upgrade:

- VCC 6.1.0-330

- FTD Primair 6.1.0-330

- FTD secundair product 6.1.0-330

- FXOS primair 2.0.1-37

- FXOS secundaire 2.0.1-37

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram

Actieplan

Taak 1: Controleer de vereisten

Taak 2: De beelden uploaden naar FMC en SSP

Taak 3: Upgrade het eerste FXOS-chassis (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)

Taak 4: Swap de FTD failover

Taak 5: Upgrade het tweede FXOS-chassis (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)

Taak 6: Upgrade het VCC (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)

Taak 7: Upgrade het FTD HA-paar (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)

Taak 8: Een beleid van het VCC naar het FTD HA-paar implementeren

Taak 1. Controleer de vereisten

Raadpleeg de FXOS-compatibiliteitsgids om de compatibiliteit te bepalen tussen:

- Doel FTD softwareversie en FXOS softwareversie

- Firepower HW platform en FXOS softwareversie

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS-compatibiliteit

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Controleer de FXOS Releaseopmerkingen van de doelversie om het FXOS-upgradepad te bepalen:

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS release opmerkingen, 2.0(1)

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Raadpleeg de Releaseopmerkingen van de FTD-doelversie om het FTD-upgradepad te bepalen:

Firepower System release opmerkingen, versie 6.0.1.2

Taak 2. De softwareafbeeldingen uploaden

Upload op de twee FCM's de FXOS-afbeeldingen (fxos-k9.2.0.1.86.SPA).

Upgradepakketten voor het VCC en het VCC uploaden:

- Voor de FMC upgrade: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Patch-6.1.0.1-53.sh

- Voor de FTD-upgrade: Cisco_FTD_SSP_Patch-6.1.0.1-53.sh

Taak 3. Upgrade het eerste FXOS-chassis

Opmerking: als u FXOS van 1.1.4.x naar 2.x upgradt, sluit u eerst het logische FTD-apparaat af, upgrade dan de FXOS en schakel het weer in.

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Voor de upgrade:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Start de FXOS upgrade:

De FXOS-upgrade vereist een herstart van het chassis:

U kunt de FXOS-upgrade bewaken vanuit de FXOS CLI. Alle drie de componenten (FPRM, fabric interconnect en chassis) moeten worden bijgewerkt:

FPR4100-4-A# scope system

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Opmerking: een paar minuten nadat u het FXOS-upgradeproces start, bent u losgekoppeld van zowel de FXOS CLI als de GUI. Je moet na een paar minuten weer kunnen inloggen.

Na ongeveer vijf minuten is de FPRM-componentupgrade voltooid:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Na ongeveer 10 minuten en als onderdeel van het FXOS-upgradeproces start het Firepower-apparaat opnieuw:

Please stand by while rebooting the system...

...

Restarting system.

Na het opnieuw opstarten wordt het upgradeproces hervat:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Na een totaal van ongeveer 30 minuten is de FXOS upgrade voltooid:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.86),2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Taak 4. Verwissel de FTD-failover-staten

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Zorg ervoor dat de FTD-module op het chassis volledig UP is voordat u de failover-toestanden verwisselt:

FPR4100-4-A# connect module 1 console

Firepower-module1>connect ftd

Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)

Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U

Last Failover at: 15:08:47 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 5163 (sec)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         65         0          68         4

sys cmd         65         0          65         0

...

Verwissel de FTD-failover-statussen. Van de actieve FTD CLI:

> no failover active

Switching to Standby

>

Taak 5. Upgrade het tweede FXOS-chassis

Net als bij Taak 2 moet u het FXOS-apparaat upgraden waar de nieuwe Standby FTD is geïnstalleerd. Dit kan ongeveer 30 minuten of langer duren.

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Taak 6. Upgrade de FMC-software

Verhoging van het VCC in dit scenario van 6.1.0-330 tot 6.1.0.1.

Taak 7. Upgrade het FTD HA-paar

Voor de upgrade:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW

Last Failover at: 15:51:08 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Active

Active time: 1724 (sec)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         6          0          9          0

sys cmd         6          0          6          0

...

Start het FTD HA-upgradeproces vanuit het menu FMC System > Updates:

Eerst wordt de primaire/stand-by FTD bijgewerkt:

De Standby FTD module start op met de nieuwe afbeelding:

U kunt de FTD-status controleren in de FXOS BootCLI-modus:

FPR4100-3-A# connect module 1 console

Firepower-module1> show services status

Services currently running:

Feature   | Instance ID    |     State  |          Up Since

-----------------------------------------------------------

ftd     | 001_JAD201200R4WLYCWO6 |   RUNNING  | :00:00:33

De secundaire/actieve FTD CLI geeft een waarschuwingsbericht weer vanwege een softwareversie-mismatch tussen de FTD-modules:

firepower#

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Mate version 9.6(2) is not identical with ours 9.6(2)4

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

Uit het VCC blijkt dat het FTD-apparaat met succes is geüpgraded:

De upgrade van de tweede FTD-module begint:

Aan het eind van het proces start de FTD op met de nieuwe afbeelding:

Op de achtergrond gebruikt het FMC de interne gebruiker enable_1, verwisselt het de FTD failover status en verwijdert het tijdelijk de failover configuratie uit het FTD:

firepower# show logging

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'no failover active' command.

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'no failover active'

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'clear configure failover' command.

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'clear configure failover'

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'copy /noconfirm running-config disk0:/modified-config.cfg' command.

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'copy /noconfirm running-config

disk0:/modified-config.cfg'

firepower#

Switching to Standby

firepower#

In dit geval duurde de volledige FTD-upgrade (beide eenheden) ongeveer 30 minuten.

Verificatie

Dit voorbeeld toont FTD CLI-verificatie van het primaire FTD-apparaat:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW

Last Failover at: 16:40:14 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Active

Active time: 1159 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         68         0          67         0

...

>

Dit voorbeeld toont FTD CLI verificatie van het Secundaire/Standby FTD apparaat:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U

Last Failover at: 16:52:43 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 1169 (sec)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         38         0          41         0

...

>

Taak 8. Een beleid implementeren in het FTD HA-paar

Nadat de upgrade is voltooid, moet u een beleid op het HA-paar implementeren. Dit wordt getoond in de FMC UI:

Implementeer het beleid:

Verificatie

Het verbeterde FTD HA-paar zoals het gezien van de FMC UI:

Het geüpgradede FTD HA-paar zoals het gezien van de FCM UI:

Gerelateerde informatie

- Cisco Firepower NGFW

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems