Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Toegang voor beheer instellen

Stap 1. Configuratie van IP op FTD Interface via FMC GUI.

Stap 2. Configuratie van externe verificatie.

Stap 3. Configuratie van SSH-toegang.

Stap 4. HTTPS-toegang instellen.

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de configuratie van beheerstoegang tot een Firepower Threat Defense (FTD) (HTTPS en SSH) via FireSIGHT Management Center (FMC) beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Kennis van vuurstechnologie

- Basiskennis van ASA (adaptieve security applicatie)

- Kennis van toegang tot beheer voor ASA via HTTPS en SSH (Secure Shell)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Adaptieve security applicatie (ASA) Firepower Threat Defense Image voor ASA (5506X/5506H-X/5506W-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X), die werkt op softwareversie 6.0.1 en hoger.

- ASA Firepower Threat Defense Image voor ASA (5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X, ASA 5555-X, ASA 5585-X) die op softwareversie 6.0.1 en hoger draait.

- Firepower Management Center (FMC) versie 6.0.1 en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Met het begin van Firepower Threat Defense (FTD) wordt de gehele ASA-gerelateerde configuratie uitgevoerd op GUI.

Op FTD-apparaten die softwareversie 6.0.1 uitvoeren, wordt de ASA diagnostische CLI benaderd terwijl u de systeemondersteuning diagnostisch-CLI ingaat. Op FTD-apparaten die softwareversie 6.1.0 uitvoeren, wordt de CLI geconverteerd en worden alle ASA-opdrachten op de CLISH geconfigureerd.

Om direct toegang tot beheer van een extern netwerk te krijgen, moet u beheerstoegang via HTTPS of SSH configureren. Dit document biedt de configuratie die nodig is om externe toegang tot het beheer te verkrijgen via SSH of HTTPS.

Opmerking: Op FTD-apparaten die softwareversie 6.0.1 gebruiken, kan de CLI niet door een lokale gebruiker worden benaderd, moet een externe verificatie worden geconfigureerd om de gebruikers voor de authenticatie te zorgen. Op FTD-apparaten die softwareversie 6.1.0 uitvoeren, wordt de CLI echter benaderd door de lokale admin-gebruiker terwijl een externe authenticatie voor alle andere gebruikers vereist is.

Opmerking: Op FTD-apparaten die softwareversie 6.0.1 uitvoeren, is de diagnostische CLI niet rechtstreeks toegankelijk over de IP die is geconfigureerd voor br1 van de FTD. Op FTD-apparaten die softwareversie 6.1.0 uitvoeren, is de geconvergeerde CLI toegankelijk over elke interface die is geconfigureerd voor beheertoegang, maar de interface moet worden geconfigureerd met een IP-adres.

Configureren

Alle configuratie met betrekking tot Management Access is ingesteld omdat u naar het tabblad Platform Settings in Devices navigeert, zoals in de afbeelding:

Bewerk het beleid dat bestaat omdat u op het pictogram van het potlood klikt of maak een nieuw FTD beleid aangezien u op de knop Nieuw beleid klikt en selecteer type als de instellingen van de Bedreigingsverdediging, zoals in de afbeelding getoond:

Selecteer het FTD-apparaat om dit beleid toe te passen en klik op Opslaan, zoals in de afbeelding:

Toegang voor beheer instellen

Dit zijn de vier belangrijkste stappen die zijn ondernomen om de Management Access te configureren.

Stap 1. Configuratie van IP op FTD Interface via FMC GUI.

Configureer een IP op de interface waarop de FTD via SSH of HTTPS toegankelijk is. Bewerk de interfaces die bestaan terwijl u naar het tabblad Interfaces van het FTD navigeert.

Opmerking: Op FTD-apparaten die softwareversie 6.0.1 uitvoeren, is de standaardinstellingen van het beheer interface op de FTD de diagnostische 0/0-interface. Op FTD-apparaten die softwareversie 6.1.0 uitvoeren, ondersteunen alle interfaces echter beheertoegang behalve de diagnostische interface.

Er zijn zes stappen om de diagnostische interface te configureren.

Stap 1. navigeren naar Apparaat > Apparaatbeheer.

Stap 2. Selecteer het apparaat of de FTD HA Cluster.

Stap 3. Navigeer naar het tabblad Interfaces.

Stap 4. Klik op het pictogram pen om de interface te configureren/bewerken om de beheertoegang te verkrijgen, zoals in de afbeelding:

Stap 5. Selecteer het selectiekader voor het inschakelen van de interfaces. Kies het IP-type als statisch of DHCP aan het tabblad IP4. Voer nu een IP-adres voor de interface in en klik op OK, zoals in de afbeelding:

Stap 6. Klik op Save en voer het beleid vervolgens in op de FTD.

Opmerking: de diagnostische interface kan niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot de geconvergeerde CLI via SSH op apparaten met softwareversie 6.1.0

Stap 2. Configuratie van externe verificatie.

Externe authenticatie vergemakkelijkt de integratie van de FTD in een actieve map of RADIUS-server voor gebruikersverificatie. Dit is een noodzakelijke stap omdat lokaal gevormde gebruikers geen directe toegang tot de diagnostische CLI hebben. De diagnostische CLI en de GUI worden alleen benaderd door gebruikers die echt zijn bevonden via Lichtgewicht Directory Access Protocol (LDAP) of RADIUS.

Er zijn 6 stappen om externe verificatie te configureren.

Stap 1. navigeren naar Apparaten > Platform-instellingen.

Stap 2. Bewerk het beleid dat bestaat omdat u op het pictogram van het potlood klikt of maak een nieuw FTD beleid aangezien u op de knop Nieuw beleid klikt en type als u selecteert Instellingen bedreigingsverdediging

Stap 3. navigeren naar het tabblad Externe verificatie, zoals in de afbeelding:

Stap 4. Aangezien u op Add klikt, verschijnt een dialoogvenster zoals in de afbeelding:

- Schakel in voor HTTP - Schakel deze optie in om toegang tot de FTD over HTTPS te bieden.

- Inschakelen voor SSH - Schakel deze optie in om toegang tot de FTD via SSH te bieden.

- Naam - Voer de naam in voor de LDAP-verbinding.

- Beschrijving - Voer een optionele beschrijving in voor het externe verificatieobject.

- IP-adres - Voer een netwerkobject in dat het IP van de externe verificatieserver opslaat. Als er geen netwerkobject is geconfigureerd maakt u een nieuw object. Klik op het pictogram (+).

- Verificatiemethode-Selecteer RADIUS- of LDAP-protocol voor verificatie.

- Schakel SSL-Schakel deze optie in om het verificatieverkeer te versleutelen.

- Type server: selecteer het type server. De bekende servertypen zijn MS Active Directory, Sun, OpenLDAP en Novell. Standaard wordt de optie ingesteld om het servertype automatisch te detecteren.

- Port- Voer de poort in waarop de authenticatie plaatsvindt.

- Time-out - Voer een tijdelijke waarde in voor de verificatieverzoeken.

- Base DN - Voer een basisDN in om een bereik te verstrekken waarbinnen de gebruiker aanwezig kan zijn.

- LDAP Toepassingsgebied - Selecteer het te bekijken LDAP-bereik. Het toepassingsgebied is binnen hetzelfde niveau of om binnen de subboom te kijken.

- Gebruikersnaam - Voer een gebruikersnaam in om te binden aan de LDAP folder.

- Verificatiewachtwoord-Voer het wachtwoord voor deze gebruiker in.

- Bevestig - voer het wachtwoord opnieuw in.

- Beschikbare interfaces - Er wordt een lijst weergegeven van beschikbare interfaces op de FTD.

- Geselecteerde zones en interfaces - Dit toont een lijst van interfaces waarvan de authenticatieserver wordt benaderd.

Voor RADIUS-verificatie is er geen server-type Base DN- of LDAP-bereik. De poort is de RADIUS-poort 1645.

Geheime - Voer de geheime sleutel in voor RADIUS.

Stap 5. Klik op OK als de configuratie is voltooid.

Stap 6 . Bewaar het beleid en implementeer het in het Firepower Threat Defense-apparaat.

Opmerking: Externe verificatie kan niet worden gebruikt voor toegang tot de geconvergeerde CLI via SSH op apparaten met softwareversie 6.1.0

Stap 3. Configuratie van SSH-toegang.

SSH verleent directe toegang tot de geconvergeerde CLI. Gebruik deze optie om direct toegang te hebben tot de CLI en debug-opdrachten uit te voeren.In deze sectie wordt beschreven hoe u SSH moet configureren om toegang te krijgen tot de FTD CLI.

Opmerking: Op FTD-apparaten die softwareversie 6.0.1 uitvoeren, geeft de SSH-configuratie op Platform-instellingen rechtstreeks toegang tot de diagnostische CLI en niet tot de CLISH. U moet verbinding maken met het IP-adres dat ingesteld is op br1 om toegang te krijgen tot de CLISH. Op FTD-apparaten die softwareversie 6.1.0 uitvoeren, navigeren alle interfaces naar de geconvergeerde CLI wanneer benaderd via SSH

Er zijn 6 stappen om SSH te configureren op de ASA

Uitsluitend op 6.0.1-inrichtingen:

Deze stappen worden uitgevoerd op FTD-apparaten met softwareversie onder 6.1.0 en groter dan 6.0.1. Op 6.1.0-apparaten worden deze parameters geërfd van het besturingssysteem.

Stap 1. navigeren naar Apparaten>Platform-instellingen.

Stap 2. Bewerk het beleid dat bestaat terwijl u op het pictogram van het potlood klikt of maak een nieuw beleid van de Bedreigingsdefensie van de Firepower aangezien u op de knop Nieuw Beleid klikt en type als Instellingen van de Bedreigingsverdediging selecteert.

Stap 3. Navigeer naar het gedeelte Secure Shell. Er verschijnt een pagina, zoals in de afbeelding:

SSH-versie: Selecteer de SSH-versie om de ASA-toets in te schakelen. Er zijn drie opties:

- 1: Alleen SSH versie 1 inschakelen

- 2: Alleen SSH versie 2 inschakelen

- 1 en 2: Schakel zowel SSH versie 1 als 2 in

Time-out: Voer de gewenste SSH-tijd in enkele minuten in.

Schakel Secure Kopie in - Schakel deze optie in om het apparaat te configureren zodat Secure Copy (SCP)-verbindingen mogelijk worden en fungeer als een SCP-server.

Op 6.0.1- en 6.1.0-inrichtingen:

Deze stappen worden geconfigureerd om de beheertoegang via SSH te beperken tot specifieke interfaces en tot specifieke IP-adressen.

Stap 1. Klik op Add en stel deze opties in:

IP-adres: Selecteer een netwerkobject dat de subnetten bevat die CLI via SSH mogen gebruiken. Als een netwerk object niet aanwezig is, maak er een als u op het (+) pictogram klikt.

Geselecteerde gebieden/interfaces: Selecteer de zones of interfaces waarvan de SSH-server toegang heeft.

Stap 2. Klik op OK, zoals in de afbeelding:

Configuratie voor SSH wordt gezien in de geconvergeerde CLI (ASA Diagnostic CLI in 6.0.1-apparaten) met gebruik van deze opdracht.

> show running-config ssh

ssh 172.16.8.0 255.255.255.0 inside

Stap 3. Zodra de SSH-configuratie is uitgevoerd, klikt u op Opslaan en vervolgens implementeert u het beleid in de FTD.

Stap 4. HTTPS-toegang instellen.

Om HTTPS toegang tot één of meer interfaces mogelijk te maken, navigeer naar de HTTP sectie in platform instellingen. HTTPS-toegang is specifiek nuttig om de pakketvastlegging van de diagnostische veilige web interface rechtstreeks voor de analyse te downloaden.

Er zijn 6 stappen om HTTPS-toegang te configureren.

Stap 1. Navigatie naar apparaten > Platform-instellingen

Stap 2. Bewerk het beleid voor platform instellingen dat bestaat omdat u op het potlood pictogram naast het beleid klikt of maak een nieuw FTD beleid aangezien u op Nieuw beleid klikt. Selecteer het type als Firepower Threat Defense.

Stap 3. Aangezien u naar de HTTP-sectie navigeert, verschijnt een pagina zoals in de afbeelding.

HTTP-server inschakelen: Schakel deze optie in om HTTP-server op de FTD in te schakelen.

Port: Selecteer de poort waarop de FTD beheerverbindingen accepteert.

Stap 4.Klik op Add en pagina zoals in de afbeelding:

IP-adres - Voer de subnetten in die HTTPS-toegang tot de diagnostische interface mogen hebben. Als er geen netwerkobject is, maak er een en gebruik de optie (+).

Geselecteerde zones/interfaces - vergelijkbaar met SSH, moet voor HTTPS-configuratie een interface worden ingesteld waarop deze via HTTPS toegankelijk is. Selecteer de zones of interface waarover de FTD toegankelijk moet zijn via HTTPS.

Configuratie voor HTTPS wordt bekeken in de geconvergeerde CLI (ASA Diagnostic CLI in 6.0.1-apparaten) en gebruikt deze opdracht.

> show running-config http

http 172.16.8.0 255.255.255.0 inside

Stap 5. Zodra de gewenste configuratie is uitgevoerd, selecteert u OK.

Stap 6. Nadat alle vereiste informatie is ingevoerd, klikt u op Opslaan en stelt u het beleid in op het apparaat.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Dit zijn de basisstappen naar een probleem met de toegang tot probleemoplossing in de FTD.

Stap 1. Zorg ervoor dat de interface is ingeschakeld en met een IP-adres is ingesteld.

Stap 2. Zorg ervoor dat een externe verificatie werkt zoals deze is geconfigureerd en dat deze bereikbaar is via de juiste interface die is gespecificeerd in het gedeelte Externe verificatie van de Platform-instellingen.

Stap 3. Zorg ervoor dat de routing op de FTD juist is. In FTD softwareversie 6.0.1, navigeer naar systeemondersteuning diagnostische-cli. Start de opdrachten voor route en tonen routebeheer-only om respectievelijk de routes voor de FTD en de beheerinterfaces te zien.

In FTD softwareversie 6.1.0 voert u de opdrachten rechtstreeks uit in de geconvergeerde CLI.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems