Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het aangepaste venster kunt configureren om de verkeerssnelheid op de interface van beheerde apparaten weer te geven. De configuratie toont een basisvoorbeeld van de verkeerssnelheid geassocieerd met elke interface van alle beheerde apparaten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Kennis van technologie voor vuurkracht

- Kennis van de basisnavigatie in het FireSIGHT Management Center

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Firepower Management Center versie 6.1.x en hoger

- Van toepassing op beheerde Threat Defense/Firepower Sensors

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Configuraties

Stap 1. Meld u aan bij het FireSIGHT Management Center met beheerrechten.

Nadat de inlognaam is voltooid, navigeer dan naar Overzicht> Dashboard > Add Widgets, zoals getoond in de afbeelding

a) Klastisch uitzicht:

b) Lichtuitzicht:

Stap 2. Klik op de knop Breedtes toevoegen en kies de optie Aangepaste analyse:

a) Klastisch uitzicht:

b) Lichtuitzicht:

Stap 3. navigeren terug naar het dashboard en stel het venster in zoals in de afbeelding:

a) Klastisch uitzicht:

b) Lichtuitzicht:

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.