Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem: Problemen met FTD HA-configuratie op FMC wanneer twee FirePOWER-chassis systeemnamen hebben gedupliceerd

Oplossing

Verwante bellen

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat te zien is op de FirePOWER-apparaten wanneer u een FTD (Firepower Threat Defense) hoge beschikbaarheid (HA-paar) van het FireSIGHT Management Center (FMC) configureren wanneer de twee FirePOWER-chassis systeemnamen hebben gedupliceerd. Het belangrijkste doel van dit document is u te helpen dit probleem te begrijpen en u van advies te voorzien voor de resolutie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco FMC-basisconfiguratie.

- Cisco FTD basisconfiguratie.

- Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) basisconfiguratie.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco FMC v6.2.1

- Cisco Firepower 4120 Threat Defense v6.2.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem: Problemen met FTD HA-configuratie op FMC wanneer twee FirePOWER-chassis systeemnamen hebben gedupliceerd

Er is een probleem dat zich voordoet wanneer u probeert een secundaire FTD toe te voegen in een HA-paarconfiguratie in het FMC, wanneer u een gedupliceerde naam van een chassis met vuurkracht gebruikt. Het belangrijkste probleem is dat u niet de secundaire FTD kunt kiezen om het HA-paar te maken. Dit komt doordat het FMC de tweede FTD helemaal niet als optie toont, net zoals u in de afbeelding kunt zien.

Vanwege dit probleem maakt het niet uit welke FTD als primaire peer wordt gekozen, wanneer de primaire FTD voor het HA-paar is gekozen, dan kunt u geen FTD kiezen als secundair voor het HA-paar.

Oplossing

De FTD-ontwikkelaars bevestigden dit probleem omdat beide chassis met dezelfde systeemnaam zijn geconfigureerd:

Stap 1.  In dit voorbeeld kunt u bevestigen dat beide chassis van vuurkracht dezelfde systeemnaam gebruiken als FTD-4120:

Voor FPR chassis 1:

Voor FPR chassis 2:

Stap 2.  Om dit probleem op te lossen, hebt u toegang tot zowel een brandweerchassis van de Opdracht Line Interface (CLI) en wijzigt u hun systeemnaam in een andere naam voor elk chassis:

Voor een chassis met vuurkracht 1:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-FCCC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-FCCC-A /system #

Voor een chassis met vuurkracht 2:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-CCDC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-CCDC-A /system #

Stap 3.  Nadat de systeemnaam voor zowel het chassis van de vuurkracht is gewijzigd, moet u elke FTD verwijderen en opnieuw aan het VCC toevoegen.

Stap 4.  Nadat beide FTD aan de FMC zijn toegevoegd, selecteert u de optie Hoge beschikbaarheid toevoegen uit de Apparaten > Apparaatbeheer > Hoge beschikbaarheid toevoegen, ditmaal kunt u de tweede FTD voor het hoge beschikbare paar kiezen:

Stap 5.  Configureer de gewenste HA-opties:

Stap 6.  Controleer of het FTD HA-paar goed aan het FMC is toegevoegd:

Verwante bellen

CSCvc99926 FMC GUI moet de reden aangeven waarom een apparaat niet als "secundaire" optie voor FTD HA wordt weergegeven

CSCvc99919 Chassis namen moeten uniek zijn bij de vorming van FTD HA