Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Procedure

De OID genereren

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om te zoeken naar het juiste Simple Network Management Protocol (SNMP) object-identificatoren (OID’s) voor een FXOS-platform (Firepower eXtensibe Operative System) zoals 2100, 4100 en 9300 modellen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco FireSIGHT FXOS

- SNMP-protocol

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware/software versies:

- Firepower 2100, 4100 en 9300

- FXOS, versie 2.1, 2.2 en 2.3

Procedure

Stap 1. Ga naar de volgende link om de apparaatcomponent te identificeren die u wilt controleren.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef/about_cisco_fxos_mib_files.html#reference_mlw_x31_g1b

Stap 2. Identificeer de naam van de Management Information Base (MIB) uit het gewenste onderdeel.

Stap 3. Download het MIB-bestand van software.cisco.com voor de geïnstalleerde versie van FXOS.

Stap 4. Comprimeer het zip-bestand van MIB's en open de map met de niet-gecomprimeerde MIBS.

Stap 5. Zoek het MIBs-bestand. In dit voorbeeld is "CISCO-FIREPOWER-ETHER-MIB" de doorzoekde MIB.

Stap 6. Open dat bestand met een teksteditor.

Nadat het bestand is geopend, zoekt u de specifieke tabel.

Stap 7. Kijk naar de gewenste tabel in het MIB-bestand voor de laatste OID.

De OID genereren

Stap 1. Het MIB-nummer is de oorspronkelijke identificator van het te poleren statistische type.

Stap 2. In het geopende MIB-bestand selecteert u dezelfde tabel in Stap 6 Sectie en noteert u de eerste 2 getallen:

cfprEtherPauseStatsTable OBJECT-TYPE <-------------------------------------------------------- Table we are looking

SYNTAX           SEQUENCE OF CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats managed object table"

::= { cfprEtherObjects 14 } <------------------------------------------------------------- First number to be added

cfprEtherPauseStatsEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cfprEtherPauseStatsTable table."

INDEX { cfprEtherPauseStatsInstanceId }

::= { cfprEtherPauseStatsTable 1 } <------------------------------------------------------ Second number to be added

Deze 2 getallen volgen de ouder OID afgeleid in Stap 1.

Stap 3. De volgende lijst toont het laatste nummer om de OID te voltooien.

CfprEtherPauseStatsEntry ::= SEQUENCE {

cfprEtherPauseStatsInstanceId                                    CfprManagedObjectId,

cfprEtherPauseStatsDn                                            CfprManagedObjectDn,

cfprEtherPauseStatsRn                                            SnmpAdminString,

cfprEtherPauseStatsIntervals                                     Gauge32,

cfprEtherPauseStatsRecvPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMin                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResets                                        Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDelta                                   Counter64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMax                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMin                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsSuspect                                       TruthValue,

cfprEtherPauseStatsThresholded                                   CfprEtherPauseStatsThresholded,

cfprEtherPauseStatsTimeCollected                                 DateAndTime,

cfprEtherPauseStatsUpdate                                        Gauge32,

cfprEtherPauseStatsXmitPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMin                             Unsigned64

}

Stap 4. Zoek de waarde die u wilt controleren. bijvoorbeeld "cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg"

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg OBJECT-TYPE

SYNTAX       Unsigned64

MAX-ACCESS   read-only

STATUS       current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats:resetsDeltaAvg

managed object property"

::= { cfprEtherPauseStatsEntry 12 } <------------------------------------------------------ Last number to be added

Stap 5. Leg alle getallen samen die beginnen met de moederMIB.

1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

[6] Controleer met een SNMP-wandeling om de laatste OID te verzamelen.

root@NCRUZZAV-V18T1:~# snmpwalk -v 2c 10.88.243.250 -c cisco 1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091814 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091819 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091824 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091829 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091834 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091839 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091844 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091849 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091854 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091859 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091864 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091869 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091874 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091879 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091884 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091889 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091894 = Counter64: 0

root@NCRUZZAV-V18T1:~#

Merk op dat de uitvoer 1 OID voor elk in de tabel geselecteerd onderdeel toont. In dit voorbeeld, is er 1 OID voor elke interface als de geselecteerde tabel, toont alle statistieken van de apparaatinterfaces.