Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

MVO genereren

Importeer de certificaatketen van de certificeringsinstantie

Het ondertekende identiteitscertificaat voor de server importeren

Chassis Manager configureren om het nieuwe certificaat te gebruiken

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u een CSR kunt genereren en het identiteitscertificaat kunt installeren voor gebruik met Chassis Manager voor FXOS op apparaten uit de FP 4100/9300-serie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Firepower eXtensible Operating System (FXOS) configureren vanuit de opdrachtregel

- Aanvraag voor gebruik van certificaat-ondertekening (CSR)

- Private Key Infrastructure (PKI)-concepten

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Firepower (FP) 4100 en 9300 Series hardware

- FXOS versies 2.10

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Na de eerste configuratie wordt een zelfondertekend SSL-certificaat gegenereerd voor gebruik met de Chassis Manager-webtoepassing. Aangezien dat certificaat zelf-ondertekend is, wordt het niet automatisch vertrouwd door clientbrowsers. De eerste keer dat een nieuwe clientbrowser toegang heeft tot de webinterface van Chassis Manager, geeft de browser een SSL-waarschuwing die vergelijkbaar is met uw verbinding dat deze niet privé is, en vereist dat de gebruiker het certificaat accepteert voordat u de Chassis Manager opent. Dit proces maakt het mogelijk om een certificaat te installeren dat is ondertekend door een vertrouwde certificeringsinstantie, waardoor een clientbrowser de verbinding kan vertrouwen en de web-interface zonder waarschuwingen kan openen.

Configureren

MVO genereren

Voer deze stappen uit om een certificaat te verkrijgen dat het IP-adres of de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van het apparaat bevat (waarmee een clientbrowser de server correct kan identificeren):

- Maak een sleutelring en selecteer de modulusgrootte van de privé-sleutel.

Opmerking: de naam van de sleutelhanger kan worden ingevoerd. In deze voorbeelden wordt firepower_cert gebruikt.

In dit voorbeeld wordt een sleutelring gemaakt met een sleutelgrootte van 1024 bits:

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring* # set modulus mod1024

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- De CSR-velden configureren. MVO kan worden gegenereerd met alleen basisopties zoals een onderwerpnaam. Dit vraagt ook om een wachtwoord voor een certificaataanvraag.

In dit voorbeeld wordt een certificaataanvraag gemaakt en weergegeven met een IPv4-adres voor een sleutelring, met basisopties:

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04

Certificate request password:

Confirm certificate request password:

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- MVO kan ook worden gegenereerd met geavanceerdere opties waarmee informatie zoals locale en organisatie in het certificaat kan worden ingebed.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set "ip 192.168.200.123"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* #  set subject-name "sjc04"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country "US"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns "bg1-samc-15A"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set email "test@cisco.com"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality "new york city"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name "Testing"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state "new york"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # commit-buffer

- Exporteer de CSR om deze door te geven aan uw certificeringsinstantie. Kopieert de uitvoer die begint met (en omvat) -----BEGIN CERTIFICAAT VERZOEK----- eindigt met (en omvat) -----END CERTIFICAAT VERZOEK-----.

Firepower-chassis /security/keyring/certreq # show certreq

Certificate request subject name: sjc04

Certificate request ip address: 192.168.200.123

Certificate request e-mail name: test@cisco.com

Certificate request country name: US

State, province or county (full name): New York

Locality name (eg, city): new york city

Organization name (eg, company): Cisco

Organization Unit name (eg, section): Testing

Request:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F

JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4

0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg

LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN

BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg

nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv

TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H

BA==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Importeer de certificaatketen van de certificeringsinstantie

Opmerking: alle certificaten moeten in Base64-formaat zijn om in FXOS te worden geïmporteerd. Als het certificaat of de ketting die van de Certificaatautoriteit wordt ontvangen in een ander formaat is, moet u het eerst converteren met een SSL-tool zoals OpenSSL.

- Maak een nieuw trustpoint om de certificaatketen te houden.

Opmerking: De trustpoint naam kan elke invoer zijn. In de voorbeelden is FirePOWER_chain het resultaat.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10

Firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42

> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT

> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV

> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB

> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc

> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4

> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt

> 4YL5Jg==

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer

Opmerking: Voor een certificeringsinstantie die gebruik maakt van tussencertificaten, moeten de basiscertificaten en de tussencertificaten worden gecombineerd. In het tekstbestand plakt u het basiscertificaat bovenaan, gevolgd door elk tussenliggend certificaat in de keten (dat alle begin- en EINDCERTIFICAAT-vlaggen omvat). Plakt het hele bestand vervolgens vóór de ENDOFBUF-afbakening.

Het ondertekende identiteitscertificaat voor de server importeren

- Associeer het trustpoint dat in de vorige stap is gemaakt met de sleutelring die is gemaakt voor de MVO.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint tPoint10

- Plakt de inhoud van het door de certificeringsinstantie verstrekte identiteitsbewijs.

Firepower-chassis /security/keyring* # set cert

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Keyring certificate:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

Chassis Manager configureren om het nieuwe certificaat te gebruiken

Het certificaat is nu geïnstalleerd, maar de webservice is nog niet geconfigureerd om het te gebruiken.

Firepower-chassis# scope system

Firepower-chassis /system # scope services

Firepower-chassis /system/services # enable https

Firepower-chassis /system/services* # set https port 443

Warning: When committed, this closes all the web sessions.

Firepower-chassis /system/services* # set https keyring kring7984

Firepower-chassis /system/services* # set https cipher-suite-mode high

Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

- https tonen - Uitvoer geeft de sleutelring weer die aan de HTTPS-server is gekoppeld. Het kan de naam weerspiegelen die in de eerder genoemde stappen is gemaakt. Als het nog steeds standaard is, is het niet bijgewerkt om het nieuwe certificaat te gebruiken.

Firepower-chassis /system/services # show https Name: https Admin State: Enabled Port: 443 Operational port: 443 Key Ring: kring7984 Cipher suite mode: Medium Strength Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIU M:+EXP:+eNULL

- toon sleutelring <keyring_name> detail - Output toont de inhoud van het certificaat dat wordt ingevoerd, en toont als het of niet geldig is.

fp4120 /security #  scope security

fp4120 /security #  show keyring kring7984 detail Keyring kring7984: RSA key modulus: Mod2048 Trustpoint CA: tPoint10  Certificate status: Valid Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA Validity Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC, CN=fp4120.test.local Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaEncryption Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40: 0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0: a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4: 50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2: fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e: d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73: 3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84: a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f: 9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6: 20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f: ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca: 87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c: 07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22: 47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f: cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95: 5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab: d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d: 1d:85 Exponent: 65537 (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Subject Alternative Name: DNS:fp4120.test.local X509v3 Subject Key Identifier: FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94 X509v3 Authority Key Identifier: keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89 X509v3 CRL Distribution Points: Full Name: URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=naaustin-pc,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint Authority Information Access: CA Issuers - URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority 10.3.6.1.4.1.311.20.2: ...W.e.b.S.e.r.v.e.r X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 30:45:02:20:57:b0:ec:d7:09:8a:b1:2d:15:1b:f2:c6:39:10: e3:f7:55:a3:6a:08:e8:24:41:df:4f:16:41:b6:07:35:4b:bf: 02:21:00:ed:47:4e:6e:24:89:04:6f:cf:05:98:e6:b2:0a:08: 2b:ad:1a:91:b8:e8:b4:e4:ef:51:d5:1d:f5:be:8a:d5:4c -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp bjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw OTU0WhcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs aWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl bXMxDDAKBgNVBAsTA1RBQzEaMBgGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga BwdudS3sulXIwKGco48mMHCRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXXSGF/j43D ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a /cujcb0hNssvmAhhlVq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGAa2Hl09XR2FAgMB AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E FgQU/1WpstiEYExs8DlZWcuHZwPtu5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPrFwEEBcbx GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1 YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlz dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEF BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxD Tj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs P2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0 aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwDgYDVR0P AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw= -----END CERTIFICATE----- Zeroized: No

- Voer https://<FQDN_or_IP>/ in de adresbalk van een webbrowser in en blader naar de Firepower Chassis Manager en controleer of het nieuwe vertrouwde certificaat wordt weergegeven.

Waarschuwing: Browsers verifiëren ook de onderwerpnaam van een certificaat aan de ingang in de adresbalk, dus als het certificaat wordt afgegeven aan de volledig gekwalificeerde domeinnaam, moet het op die manier in de browser worden benaderd. Als het via IP-adres wordt benaderd, wordt een andere SSL-fout geworpen (algemene naam ongeldig), zelfs als het vertrouwde certificaat wordt gebruikt.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke informatie beschikbaar om deze configuratie problemen op te lossen.

Gerelateerde informatie

- De FXOS CLI gebruiken

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems