Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Procedure

Procedure voor Firepower 2100 met ASA-afbeelding

Procedure voor Firepower 2100 met FTD-afbeelding

Configuratievoorbeeld

Voorbeeld van Firepower 2100 met ASA-code

Voorbeeld van Firepower 2100 met FTD-code

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om het wachtwoord voor een lokale gebruiker in de FirePOWER 2100-applicatie te wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Firepower FXOS

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware-/softwareversies:

- FPR 2100

- FXOS versie 2.1, 2.2 en 2.3

Deze procedure verandert in overeenstemming met de gebruikte toepassingscode. Dit kan een adaptieve security applicatie (ASA) of FirePOWER Threat Defence (FTD) zijn. Beide methoden worden in dit document behandeld.

De informatie in dit document is gemaakt voor apparaten waarvoor de huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord voor de beheerder bekend zijn en voor apparaten met een niet-gecodeerde (standaard) configuratie

Procedure

Procedure voor Firepower 2100 met ASA-afbeelding

Stap 1. Voer de beveiligingsmodus in.

Firepower-chassis#  scope security

Stap 2. Controleer welke gebruiker is geconfigureerd, waarbij de lokale gebruikersnaam de accountnaam is die moet worden gebruikt om in te loggen op deze account.

Firepower-chassis /security # show local-user

Stap 3. Voer het bereik van de lokale gebruiker in.

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

Stap 4. Stel het nieuwe wachtwoord voor de gebruikersaccount in.

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

Stap 5. Zet de transactie vast aan de systeemconfiguratie.

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

Procedure voor Firepower 2100 met FTD-afbeelding

Stap 1. Verbinding met FTD-toepassing maken via CLI.

Firepower-chassis# connect ftd

Stap 2. Controleer of de gebruiker een deel van de tabel "gebruikers" moet wijzigen.

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

Stap 3. Stel het wachtwoord voor de gebruikersaccount in.

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

Configuratievoorbeeld

Voorbeeld van Firepower 2100 met ASA-code

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

Nadat de veranderingen worden begaan, bevestig dat het behoorlijk werkt, log uit de zitting en log terug in met het nieuwe wachtwoord cisco.

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

Zodra het wachtwoord is gewijzigd, wordt het oudere wachtwoord vervangen door het nieuwe wachtwoord.

Voorbeeld van Firepower 2100 met FTD-code

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

Nadat de wijzigingen zijn vastgelegd, bevestigt u dat het correct werkt, logt u uit van de sessie en logt u terug in met het nieuwe wachtwoordnieuwe wachtwoord.

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#