Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Voorbereiden op upgrade

Controleer failover-status

Uploaden van het upgrade-pakket

Gereedheidscontrole

Upgradeinstallatie

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft een gedetailleerde procedure voor het upgraden van Cisco Firepower Threat Defence (FTD)-apparaten via de Command Line Interface (CLI).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Secure Firewall Management Center v7.2.8

- Cisco Firepower Threat Defence voor VMWare v7.2.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Specifieke eisen voor dit document zijn onder meer:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense, versie 7.2 of hoger

- Cisco Secure Firewall Management Center met versie 7.2 of hoger

Configureren

Voor het upgraden van een paar FTD-apparaten via CLI moet het upgrade-pakketbestand op het apparaat aanwezig zijn. Het is essentieel dat er geen implementaties in behandeling zijn als voorwaarde voor een succesvolle upgrade via CLI.

Voorbereiden op upgrade

Waarschuwing: controleer de upgradevolgorde, Stand-by/Actief om verkeersstoringen te voorkomen.

1. Begin met het apparaat dat als Standby (Standby) is geconfigureerd.

2. Open de CLI in expert-modus door expert in te voeren, gevolgd door sudo su in de clish-modus. Bevestig het wachtwoord van het apparaat om de rechten op te heffen en de expertmodus in te voeren.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 1104)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.2.2 (build 54)

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

We trust you have received the usual lecture from the local System

Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.

#2) Think before you type.

#3) With great power comes great responsibility.

Password:

root@firepower:/home/admin#

root@firepower:/home/admin# cd

root@firepower:~#

root@firepower:~#

Controleer failover-status

Controleer de failover-status om er zeker van te zijn dat de stappen zijn uitgevoerd op het secundaire FTD, dat kan worden weergegeven als secundair en stand-by gereed.

firepower#

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Standby Ready  None

Other host -   Primary

Active         None

====Configuration State===

Sync Done - STANDBY

====Communication State===

Mac set

firepower#

firepower#

Uploaden van het upgrade-pakket

Upload het upgradepakket naar beide apparaten via het VCC door te navigeren naar Settings > Updates > Product Updates > Upload local software update pakket. Kies het eerder gedownloade pakket van software.cisco.com en selecteer Upload.

Nadat u het Firepower-pakket hebt geüpload op de FMC, gaat u verder met de upgrade-knop.

Upgradeknop

Selecteer in de upgrade-wizard de FTD HA-apparaten, selecteer vervolgens de apparaten en klik op Toevoegen aan selectie.

Aan selectie toevoegen

Vervolgens kunt u het upgradepakket op de apparaten kopiëren. Er verschijnt een bericht om door te gaan met upgradepakketten.

Knop Upgradepakket kopiëren

Op de Notification taak, kunt u de baan vinden die de dossiers kopieert aan apparaat Wanneer de taak wordt gebeëindigd, wordt het voltooid en succesvol.

Bestanden kopiëren naar apparaten

U kunt controleren of het pakket is geüpload naar de apparaten op dit pad:

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# ls -l

total 2181772

-rw-r--r-- 1 root root 1110405120 Jul 18 01:08 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.2-54.sh.REL.tar

-rw-r--r-- 1 root root        815 Jul 18 01:23 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.2-54.sh.REL.tar.METADATA

-rw-r--r-- 1 root root 1123706880 Jul 18 02:36 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

-rw-r--r-- 1 root root        854 Jul 18 02:37 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar.METADATA

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

Gereedheidscontrole

Voer de bereidheidscontrole uit vanaf de CLI op het secundaire apparaat met behulp van de opdracht:

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach --readiness-check /ngfw/var/sf/updates/<FTD_Upgrade_Package.sh.REL.tar>

Hierna volgt een voorbeeld:

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach --readiness-check /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

ARGV[0] = --detach

ARGV[1] = --readiness-check

ARGV[2] = /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

bundle_filepath: /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

install_update.pl begins. bundle_filepath: /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

[Readiness-Info]filename : /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update.pm line 1374.

This was not run through the SF::System APIs at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/System/Wrappers.pm line 127.

Makeself GetUpdate Info params FILEPATH : /var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade_Readiness-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 33.

FILEPATH directory name /var/tmp/upgrade-patch at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 47.

Inside GetInfo FILEPATH :/var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade_Readiness-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 272.

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

Controleer het proces voor gereedheidscontrole op dit pad:

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_readiness

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_readiness# cat upgrade_readiness_status.log

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:05 UTC 2024 PERCENT: 0%  MESSAGE:Running script 000_start/000_00_run_cli_kick_start.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:05 UTC 2024 PERCENT: 5%  MESSAGE:Running script 000_start/000_check_platform_support.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:06 UTC 2024 PERCENT:10%  MESSAGE:Running script 000_start/100_start_messages.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:06 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 000_start/101_run_pruning.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:41 UTC 2024 PERCENT:19%  MESSAGE:Running script 000_start/105_check_model_number.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:42 UTC 2024 PERCENT:24%  MESSAGE:Running script 000_start/106_check_HA_state.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:42 UTC 2024 PERCENT:29%  MESSAGE:Running script 000_start/107_version_check.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:42 UTC 2024 PERCENT:33%  MESSAGE:Running script 000_start/108_clean_user_stale_entries.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:43 UTC 2024 PERCENT:38%  MESSAGE:Running script 000_start/110_DB_integrity_check.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:47 UTC 2024 PERCENT:43%  MESSAGE:Running script 000_start/113_EO_integrity_check.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:50 UTC 2024 PERCENT:48%  MESSAGE:Running script 000_start/250_check_system_files.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:50 UTC 2024 PERCENT:52%  MESSAGE:Running script 000_start/410_check_disk_space.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:55 UTC 2024 PERCENT:57%  MESSAGE:Running script 200_pre/001_check_reg.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:55 UTC 2024 PERCENT:62%  MESSAGE:Running script 200_pre/002_check_mounts.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:56 UTC 2024 PERCENT:67%  MESSAGE:Running script 200_pre/004_check_deploy_package.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:56 UTC 2024 PERCENT:71%  MESSAGE:Running script 200_pre/005_check_manager.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:56 UTC 2024 PERCENT:76%  MESSAGE:Running script 200_pre/006_check_snort.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:57 UTC 2024 PERCENT:81%  MESSAGE:Running script 200_pre/007_check_sru_install.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:57 UTC 2024 PERCENT:86%  MESSAGE:Running script 200_pre/009_check_snort_preproc.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:58 UTC 2024 PERCENT:90%  MESSAGE:Running script 200_pre/011_check_self.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:58 UTC 2024 PERCENT:95%  MESSAGE:Running script 200_pre/015_verify_rpm.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:44:00 UTC 2024 PERCENT:100%  MESSAGE:Readiness Check completed successfully.

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_readiness#

Als de gereedheidscontrole mislukt, neemt u contact op met Cisco TAC.

Upgradeinstallatie

Ga verder met de upgrade-installatie op de secundaire FTD. Navigeer naar de map met het upgradebestand en voer de installatieopdracht uit:

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach <FTD_Upgrade_Package.sh.REL.tar>

Zodra de upgrade is uitgevoerd, wordt er een output zoals het volgende voorbeeld uitgevoerd:

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

ARGV[0] = Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

bundle_filepath: Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

updated absolute bundle_filepath: /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

install_update.pl begins. bundle_filepath: /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

Makeself GetUpdate Info params FILEPATH : /var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 33.

FILEPATH directory name /var/tmp/upgrade-patch at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 47.

Inside GetInfo FILEPATH :/var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 272.

Use of uninitialized value in string at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 196.

Use of uninitialized value in string at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 196.

Use of uninitialized value in string at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 196.

Use of uninitialized value $in_container in string eq at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 174.

Verifying archive integrity... All good.

Uncompressing Cisco FTD Upgrade / Sat Apr 27 04:09:29 UTC 2024.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entering is_fmc_managed

Device is FMC Managed

[240718 02:48:13:868] Found original ftd upgrade file /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

[240718 02:48:16:990] MAIN_UPGRADE_SCRIPT_START

[240718 02:48:17:006] #####################################

[240718 02:48:17:007] # UPGRADE  STARTING

[240718 02:48:17:008] #####################################

compare 7.2.2 and 6.2.3 and

compare, newer installed 7.2.2 > 6.2.3

Entering create_upgrade_status_links...

Create upgrade_status.json and upgrade_status.log link in /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/upgrade_status.json] ...success

Link to JSON upgrade status file /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json created in folder /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/current_update_status.log] ...success

Link to log upgrade status file /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log created in folder /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

[240718 02:48:17:229] BEGIN 000_start/000_00_run_cli_kick_start.sh

[240718 02:48:18:421] END 000_start/000_00_run_cli_kick_start.sh

[240718 02:48:18:525] BEGIN 000_start/000_00_run_troubleshoot.sh

Op het VCC is een taak voor het uitvoeren van de upgrade op het secundaire apparaat:

Taken die op het VCC worden uitgevoerd

Controleer de upgradestatus via dit pad:

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-X.X.X# tail -f upgrade_status.log

Hier is een voorbeeld van de uitvoer:

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7# tail -f upgrade_status.log

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:25 UTC 2024 PERCENT: 7%  MESSAGE:Running script 200_pre/202_disable_syncd.sh... TIMEREMAIN:13 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:26 UTC 2024 PERCENT: 7%  MESSAGE:Running script 200_pre/400_restrict_rpc.sh... TIMEREMAIN:13 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:26 UTC 2024 PERCENT: 7%  MESSAGE:Running script 200_pre/500_stop_system.sh... TIMEREMAIN:13 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:53 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 200_pre/501_recovery.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:53 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 200_pre/505_revert_prep.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:46 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 200_pre/999_enable_sync.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:46 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/001_verify_bundle.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:47 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/002_set_auto_neg.pl... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:47 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/060_fix_fstab.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:47 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/100_install_Fire_Linux_OS_aquila.sh (in background: 200_pre/600_ftd_onbox_data_export.sh)... TIMEREMAIN:12 mins

Wanneer de upgrade op het secundaire apparaat is voltooid, ziet u dit bericht:

240718 13:40:58:872] Attempting to remove upgrade lock

[240718 13:40:58:873] Success, removed upgrade lock

Upgrade lock /ngfw/tmp/upgrade.lock removed successfully.

[240718 13:40:58:882]

[240718 13:40:58:883] #######################################################

[240718 13:40:58:885] # UPGRADE  COMPLETE  #

[240718 13:40:58:887] #######################################################

Entering create_upgrade_status_links...

Create upgrade_status.json and upgrade_status.log link in /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/upgrade_status.json] ...success

Link to JSON upgrade status file /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json created in folder /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/current_update_status.log] ...success

Link to log upgrade status file /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log created in folder /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Process 10677 exited.I am going away.

RC: 0

Update package reports success: almost finished...

Scheduling a reboot to occur in 5 seconds...

Process 12153 exited.I am going away.

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

Broadcast message from root@firepower (Thu Jul 18 13:41:05 2024):

The system is going down for reboot NOW!

Nadat het upgrade van het Standby-apparaat is voltooid, wordt het apparaat opnieuw opgestart. Zodra de apparaten omhoog komen, controleer de failoverstatus om te verzekeren alles zoals aanvankelijk gevormd blijft.

Op de actieve FTD vindt u:

firepower# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             13:24:46 UTC Jul 18 2024

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

firepower#

Op Standby FTD, vindt u dit:

firepower#

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Standby Ready  None

Other host -   Primary

Active         None

====Configuration State===

Sync Skipped - STANDBY

====Communication State===

Mac set

firepower#

Er zal een boodschap komen waaruit blijkt dat de versies niet hetzelfde zijn.

firepower#

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Mate version 9.18(4)201 is not identical with ours 9.18(2)200

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Voer de failover handmatig uit via CLI met behulp van de opdracht failover actief op standby-apparaat. Nu wordt het Standby-apparaat Actief.

Waarschuwing: op dit punt wordt het verkeer onderbroken als er een failover optreedt.

firepower#

firepower# failover active

Switching to Active

firepower#

firepower#

firepower# sh fail

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Active         None

Other host -   Primary

Standby Ready  None

====Configuration State===

Sync Skipped

====Communication State===

Mac set

firepower#

Nadat de failover is voltooid, kunt u doorgaan met het upgraden van het andere apparaat. Gebruik de stappen die aan het begin van het document zijn beschreven voor het apparaat dat eerder actief was en nu stand-by is.

Beide apparaten zijn nu geüpgraded. U kunt zien met de opdracht toont versie aan Lina kant. Voor het primaire apparaat:

firepower#

firepower# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Standby Ready  None

Other host -   Secondary

Active         None

====Configuration State===

Sync Skipped - STANDBY

====Communication State===

Mac set

firepower#

Voor het secundaire apparaat:

firepower#

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Active         None

Other host -   Primary

Standby Ready  Comm Failure             14:03:06 UTC Jul 18 2024

====Configuration State===

Sync Skipped

====Communication State===

Mac set

firepower#

Op dit punt kun je switches over de toestellen van FMC zoals het was in het begin.

Verifiëren

Na de succesvolle upgrade van beide apparaten, verifieert u de status binnen het VCC en op beide FTD's met behulp van de opdrachtshow versie.

firepower# show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.2.7 (Build 500)

UUID                      : 0edf9f22-78e6-11ea-8ed0-e0e5abf334e2

LSP version               : lsp-rel-20240306-2015

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

Op het VCC kunt u de versie-update zien en bent u klaar om te switches zoals u het in het begin had.

Switched peers van FMC