Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Stap 1. Om de Smart CLI op FTD te configureren.

Stap 2: De parameters op slimme CLI-object configureren

Stap 3: implementeer de configuratie-wijziging

Stap 4: configuratie op router

Stap 5: Controleer de configuratie op FTD CLI

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u OSPF-routing kunt configureren met behulp van de Firepower Threat Defence (FTD), die wordt beheerd door Firepower Device Manager (FDM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- FDM

- FTD

- OSPF

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- FTD versie 6.4.0 of hoger en wordt beheerd door de FDM

- Alle fysieke en virtuele platforms

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram

Netwerkdiagram

Configuraties

In dit scenario configureert u OSPF op de FTD en R1 router van Network Diagram.

U configureert OSPF op FTD en Router voor drie subnetten.

Stap 1. Om de Smart CLI op FTD te configureren.

- Meld u aan bij de FDM en kies Apparaat:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Nieuw maken > Naam toevoegen > CLI-temperatuur >OSPF.

Geavanceerde configuratie op FDM GUI

- (Access Routing-sectie en vervolgens toevoegen met het +-pictogram)

Routing-selectie voor OSPF

- Heb toegang tot elk bevel van het configuratiemalplaatje volgens het vereiste van uw netwerktopologie.

- De configuratie in het document is voltooid met het netwerkdiagram waarnaar wordt verwezen.

Stap 2: De parameters op slimme CLI-object configureren

Smart CLI-configuratie voor OSPF

- Benadrukt zijn de configuratieveranderingen die moeten worden gedaan zoals per het netwerkdiagram.

- De parameters: OSPF proces-ID, router-id, gebied en de netwerken worden gewijzigd.

Stap 3: implementeer de configuratie-wijziging

- Klik op het pictogram Implementeren dat in de volgende afbeelding met een pijl wordt aangegeven.

Pictogram implementeren op FDM GUI

- Klik vervolgens op het tabblad Nu implementeren.

Knop Nu implementeren op FDM GUI

Stap 4: configuratie op router

- Voeg de configuratie toe aan de router. In dit scenario configureert u op router R1 via Network Diagram. Raadpleeg de volgende afbeelding.

Routerconfiguratie voor OSPF

Stap 5: Controleer de configuratie op FTD CLI

- Controleer met show run router ospf opdracht op CLI.

Verificatie van Config op FTD CLI

Verifiëren

Om te verifiëren op de configuratie op FTD CLI:

- toon route — controleer of OSPF O-routes worden geadverteerd.

- ospf-buur tonen

U kunt de configuratie op router als volgt verifiëren:

- toon ip route — controleer of OSPF O-routes worden geadverteerd.

- show ip ospf neighbor