Inhoud

Inleiding

Hoe kan ik een gebruikersaccount in mijn domein in CRES vergrendelen?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen voor een Cisco Registered Service (CRES)-beheerder om een geregistreerde gebruikersaccount voor hun domein te vergrendelen.

Hoe kan ik een gebruikersaccount in mijn domein in CRES vergrendelen?

Stap 1) Navigeer naar gebruikers > Gebruikers-beheer.

Stap 2) Zoek de gebruiker door met de gebruikersnaam te zoeken.

Stap 3) Selecteer de gebruiker door op de gebruikersnaam te klikken.

Stap 4) Klik op Wijzigen.

Stap 5) Stel de gebruikersstatus in op slot.

Stap 6) Opslaan van uw wijzigingen.

Gerelateerde informatie

- CRES-beheerdershandleiding

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems