Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Grijsmaildetectie en -beveiliging tegen abonnementen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de functie Grijsdetectie en -controle tijdens abonnering werkt op Cisco e-mail security applicatie (ESA).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Grijsmaildetectie en -beveiliging tegen abonnementen

Tijdens het proces Grijsonderbreking Safe zijn er tijden dat een eindgebruiker een waarschuwing ziet in hun lokale webbrowser. Als u de status van uw verzoek op een later punt wilt controleren, gebruikt u deze link. Voor raadpleging in de toekomst kunt u deze link gelijkaardig markeren:

Dit is de link die in het bovenstaande voorbeeld wordt getoond:

http://184.94.241.137/us/status/1FOzUokNiIjWGPWfd56V8fUtDNzv_yVD9tB8h7bfo9rHKd9Z1mdbTEwEPwx2YmDBn1mYXQIh39_wEhpd9hcS3yzaAwogfuxcPzn8wvscfWrSd-NjGddCnCiCwBg8xDlHGRVQF5wXU8_8515PBsTAN1EmEOUE7YQGRvMoXA9mEQzR5n1jPBLfabt469Fzu2Ul__TpLvlHxP1E7ZgK_wyxH92IbRNU9wur957bXQ5-Wi8c2-8HtlsHLY2n9ZlzSB4mPznD-yAUVJrQ1D8V-ya0iZKHfk1tAdSBbk70xh7dMMHFpCMw9SzwDkKBhwX2o4JxKEyhT_Sj3GUPu7iePXglUHHfWoplE-yHYHfDWjQwffB0vfyKaVnbZw--S005mmacTLiBiKDkL5VdcCkxHywLVtrla36_qaxaKAR4xaduM390oCY8ABEfs_-2ltw7L7I4cmzKHr9gWdVKuX-BhQ5QR2R5YTznH4gI0D1sF3ueve7jnt50YC6uL6R6tOmMaCe8N3FGexiVkBKntd5LNG5pVpQaO28lU_ejq73YXHYH_urfup-X3eZoF0LSnzKhoThMxrv23jaLp5MWxAw-_NrGHQA/l88%3Amailto%3Aunsub-33334600008-echo3-64973c97bd6cc3e865982081e38e8d4d%40listunsub.bluehornet.come

Als de unSubscriber-service het verzoek om niet te ontvangen in real-time te kunnen voltooien, wordt deze link als een statuslink geleverd zodat de eindgebruiker de status van het niet-abonnementsaanvraag op een later tijdstip kan controleren.

De link wijst naar safe-unsubscribe.cisco.com (184.94.241.137), dat een muiswijzer is voor een Akami-gehost IP-adres:

$ dig safe-unsubscribe.cisco.com +short

safe-unsubscribe.ncs-cisco.com.akadns.net.

184.94.241.137

De safe-unsubscribe-service is momenteel in kaart gebracht aan een van deze IP’s:

- 184.94.241.137

- 208.90.58.189

Het is ook mogelijk dat de eindgebruiker de link die door de URL herschreven (Virus Outbreak) door de Security Proxy zal hebben en de URL zal eerst omleiden naar het domein Secure-web.cisco.com (184.94.240.100), dat dan safe-unbe herabonneert 2.cisco.com. Dit is ook een muiswijzer voor een Akami Hosted IP-adres:

$ dig secure-web.cisco.com +short

secure-web.harpe-cisco.com.akadns.net.

184.94.240.100

Het oorspronkelijke Graymail unsubscribe-verzoek is verbonden met het datacenter dat het eerst is verwerkt. Het statusverzoek moet derhalve worden toegezonden aan hetzelfde datacentrum als het oorspronkelijke verzoek.

Beide services, Grijsonderkenning en de Security Proxy worden in twee afzonderlijke datacenters opgeslagen. Deze worden geladen via Domain Name System (DNS) voor redundantie en hoge beschikbaarheid

Als de klant vraagt om het IP-adres met domeinnaam te wijzigen, kan dit niet worden bereikt. Aan de bewering dat het een domeinnaam in plaats van een IP-adres is, kan niet worden voldaan.

De servicefunctie hebben via IP-adres en niet de hostname in de URL heeft geen functioneel effect op Graymail of safe-unabonnement.