Inhoud

Inleiding

Wat betekent "shared/VTLStatus.py" voor fouten in de toepassing?

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de "shared/VTLStatus.py"-toepassingsfout beschreven.

Wat betekent "shared/VTLStatus.py" voor fouten in de toepassing?

Op Cisco Email Security Appliance (ESA) zijn er twee belangrijke varianten van de waarschuwingstekst die betrekking hebben op deze kwestie:

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

Deze fout is van voorbijgaande aard en heeft alleen invloed op de grafische weergave van de status Filters van het virus. De waarschuwing wordt gegeven in combinatie met een proces dat regelmatig op het apparaat werkt. Het is dus mogelijk een paar signaleringen te ontvangen, zonder dat het probleem de prestaties van uw ESA in gevaar brengt, en kan daarom veilig worden genegeerd.

De aanbeveling van Cisco is om te verzekeren dat u een huidige en ondersteunde versie van AsyncOS op uw ESA draait.

Gerelateerde informatie

- Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems