Inhoud

Inleiding

Hoe kan ik veranderen welke ciphers met de Graphical User Interface (GUI) worden gebruikt? Kan ik SSL v2 voor de GUI uitschakelen?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de tekens kunt bekijken en wijzigen die in combinatie met de grafische gebruikersinterface (GUI) op Cisco e-mail security applicatie (ESA) worden gebruikt.

Hoe kan ik veranderen welke ciphers met de Graphical User Interface (GUI) worden gebruikt? Kan ik SSL v2 voor de GUI uitschakelen?

SSL protocollen en ciphers die voor inkomende verbindingen worden geadverteerd kunnen met het slfig bevel worden gevormd.  U kunt specificeren welke ssl methode specifiek gebruikt wordt voor GUI SSL communicatie.

Voorbeeld:

myesa.local> sslconfig

sslconfig settings:

GUI HTTPS method: sslv3tlsv1

GUI HTTPS ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Inbound SMTP method: sslv3tlsv1

Inbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Outbound SMTP method: sslv3tlsv1

Outbound SMTP ciphers: RC4-SHA:RC4-MD5:ALL

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.

- INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.

- OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.

- VERIFY - Verify and show ssl cipher list.

[]> GUI

Enter the GUI HTTPS ssl method you want to use.

1. SSL v2.

2. SSL v3

3. TLS v1

4. SSL v2 and v3

5. SSL v3 and TLS v1

6. SSL v2, v3 and TLS v1

[5]> 2

Enter the GUI HTTPS ssl cipher you want to use.

[RC4-SHA:RC4-MD5:ALL]>

Ga terug naar de hoofdCLI en wijzig alle wijzigingen.

Gerelateerde informatie

- Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems