Inhoud

Inleiding

Hoe bekijk ik de status en het aantal berichten in de berichtenwachtrij voor het ESR-apparaat?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de status en het aantal berichten dat op de Cisco e-mail security applicatie (ESA) actief is, kunt bekijken.

Hoe bekijk ik de status en het aantal berichten in de berichtenwachtrij voor het ESR-apparaat?

Op uw ESA, kunt u de status van de rij onmiddellijk bekijken met behulp van de opdracht Tophosts in de CLI en de optie Actieve Ontvangers selecteren.Dit zal u in staat stellen de berichtrij door bezorgingshosts te zien.

U kunt ook de opdracht statusdetails in de CLI gebruiken. Dit stelt u in staat het totale aantal berichten op uw apparaat te bekijken die geleverd en niet afgeleverd zijn. U vindt de juiste informatie onder de uitvoer van de statusdetails.

Als u het aantal berichten in de werkwachtrij wilt weergeven, kunt u de opdracht werkwachtrij van de CLI gebruiken. Deze opdracht geeft de status en het aantal berichten in de werkwachtrij weer.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

Het is niet mogelijk om individuele berichten weer te geven die in de wachtrij staan.

Gerelateerde informatie

- Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems