Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Inleiding

In dit document worden gegevens beschreven over de foutmelding "Rood 61".

Bijgedragen door Stephan Fiebrandt en Chris Haag, Cisco TAC-engineers.

Achtergrondinformatie

Er zijn een aantal verschillende "foutmeldingen" mogelijk wanneer een Cisco e-mailsecurity applicatie geen bericht kan leveren vanwege een netwerkfout. Ern 61 geeft aan dat er geen server actief is op de bestemming IP. Als u uw apparaat hebt uitgezet en hebt getracht e-mail te leveren vanaf een andere Cisco Content Security Appliance, is dit het logbericht.

Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error

Als de verbinding wordt geweigerd, zie je Errno 54.