Inhoud

Inleiding

Hoe kan ik de maximale berichtgrootte voor inkomende mail wijzigen?

Inleiding

Dit document beschrijft het proces dat wordt gebruikt om de maximale berichtgrootte voor inkomende e-mail op de Cisco e-mail security applicatie (ESA) te wijzigen.

Hoe kan ik de maximale berichtgrootte voor inkomende mail wijzigen?

De standaard maximale berichtgrootte voor inkomende post is 10mb voor het meeste poststroombeleid. Het Trusted mail flow-beleid is ingesteld op 100mb. De maximale berichtgrootte bevat de berichttekst en eventuele bijlagen.

Opmerking: Het poststroombeleid, zoals het HAT - Overzicht, is specifiek voor een luisteraar. Als u meerdere luisteraars hebt, moet u ervoor zorgen dat u de juiste luisteraar kiest. Als u bijvoorbeeld de maximale berichtgrootte voor inkomende post wilt wijzigen, navigeer dan naar beleid om te e-mail > beleid om te sturen en kies de inkomende luisteraar.

Het standaardbeleid is van toepassing op uitgaande post als u één luisteraar hebt ingesteld voor zowel de inkomende als de uitgaande luisteraars. Als u afzonderlijke luisteraars hebt ingesteld voor de inkomende en uitgaande e-mail, dan zijn de standaardinstellingen verschillend voor beide luisteraars en moeten deze onafhankelijk worden geconfigureerd.

Voltooi deze stappen om de maximale berichtgrootte te wijzigen in een bedrijfsbeleid van 20mb voor inkomende post:

1. Navigeer naar Mail-beleid > Mail Flow.

2. Klik op Standaardbeleidsparameters.

3. Zoek de max. Berichtgrootte: en verander de aangepaste waarde in 20M.

4. Klik op Inzenden.

5. Klik op Commit change.

Opmerking: In het gedeelte Mail Flow Policy kunt u op Accepted, Throttled, Blocked en Trusted klikken om een aangepaste waarde indien gewenst in te voeren.