Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Voorbeeld van een SMTP-gesprek

Inleiding

Dit document beschrijft een foutmelding (soft bounce) die u zou kunnen ontvangen tijdens de communicatie met de Nexthop Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Server(s).

Probleem

De Delivery Connection ID (DCID) toont dit bericht

452 4.3.1 Insufficient system resources

voor de nexthop SMTP server. Berichten worden in de wachtrij geplaatst op de Cisco e-mail security applicatie (ESA).

Oplossing

Vanaf Microsoft Exchange 2007 is een modus voor tegendruk geïntroduceerd. De meest voorkomende reden waarom Microsoft Exchange elk bericht zal uitstellen (behalve van zijn eigen domein) is omdat de schijfruimte voor de Exchange-transportagent onder de 4GB is gegaan. De enige oplossing is om de schijfruimte te vergroten of de wachtrij naar een andere partitie met voldoende ruimte te verplaatsen.

Voorbeeld van een SMTP-gesprek

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources