Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Wat betekent het als het systeemindicatielampje blauw knippert?

Wat betekent het als het systeemindicatielampje oranje knippert?

Welke berichten kunnen op het voorste LCD-paneel van het security apparaat verschijnen?

Gerelateerde informatie

Cisco aangekondigde levenscycli voor hardwareproducten

Inleiding

Dit document beschrijft de betekenis van systeemindicatielampkleur en -berichten die kunnen worden weergegeven op het LCD-paneel van een Cisco e-mail security applicatie (ESA), Web security applicatie (WSA) of Security Management-applicatie (SMA).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco ESA modellen C3X0, C6X0 en X10X0 (2 RU-grootte)

- Cisco WSA-modellen S3X0 en S6X0 (2 RU-grootte)

- Cisco SMA-modellen M3X0, M6X0 en M10X0 (2 RU-grootte)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Opmerking: Dit document is niet van toepassing op de apparaten C1X0, M1X0 of S1X0 (1 RU-formaat) en is ook niet van toepassing op de Cisco Unified Computing System (UCS)-chassis CX80, MX80 of SX80.

Opmerking: Raadpleeg de aangekondigde levenscyclus voor hardwareproducten, omdat deze informatie slechts wordt geleverd als ondersteuning voor de apparaten die hun end-of-life details al hebben bereikt voor ondersteuning.

Achtergrondinformatie

Voor de X80-apparatuur werd het 2 RU-formaat chassis dat voor de ESA, WSA en SMA was gemaakt, gebouwd op het 2650-Series en 2950-Series chassis van Dell.

De berichten die in het voorpaneel kunnen verschijnen, worden daarom op de website van Dell beschreven in de PowerEdge 2650 Systems Installatie- en Problemen opsporen en verhelpen Guide  en PowerEdge 2950 Hardware Owner's Manual .

Wat betekent het als het systeemindicatielampje blauw knippert?

Als het systeemindicatielampje op uw apparaat blauw knippert, is dit geen probleem. Dit wordt alleen gebruikt voor systeemidentificatie. Het idee achter systeemidentificatie is dat je meerdere beveiligingsapparaten in een rek kunt hebben en ze er allemaal hetzelfde uitzien. Als u een bepaald apparaat in een rek wilt vinden, drukt u op de identificatieknop, namelijk de kleine knop op de achterzijde met de letter "i" in een cirkel. Als u op de identificatieknop drukt, knippert het systeemindicatielampje aan de voorkant blauw en knippert de identificatie-LED aan de achterzijde blauw. Als u klaar bent, drukt u nog één keer op de identificatieknop en knippert het licht blauw.

Wat betekent het als het systeemindicatielampje oranje knippert?

Als het systeemindicatielampje op uw wasmachine oranje knippert, betekent dit dat er een ernstig hardwareprobleem is waarvoor onmiddellijke interventie vereist is.

Achter het paneel van uw apparaat (behalve op C1x0- en S1x0-apparaten) is een klein LCD-paneel weergegeven dat extra foutinformatie bevat. Kantel het vakje naar beneden (geen gereedschap vereist) en kopieer de foutcode die in het display verschijnt. Neem vervolgens contact op met Cisco Customer Support om het probleem op te lossen.

Welke berichten kunnen op het voorste LCD-paneel van het security apparaat verschijnen?

In het algemeen is elke foutmelding die in het voorpaneel van een apparaat wordt weergegeven een indicatie van een ernstig hardwareprobleem dat onmiddellijke herstel vereist. De enige uitzondering hierop zijn de E0876/POWER PS of de E0880/INSUFFICIENT PS foutmeldingen. Terwijl deze kunnen wijzen op een defect stroomtoevoer, kunnen ze ook worden veroorzaakt door een stroomtoevoer die is losgekoppeld of uit het systeemchassis is getrokken. Voordat u een systeem met deze foutmeldingen ruilt, dient u te controleren of de stroomtoevoer goed is geplaatst en of beide snoeren in de stopcontact zijn geplaatst.

In deze tabel worden een aantal berichten weergegeven die op het voorste LCD-paneel van een apparaat kunnen worden weergegeven:

Line 1-berichten

Line 2-berichten

oorzaken

E0000

VOORAF CONTROLEREN

LCD overflow-bericht.

U kunt maximaal drie foutmeldingen achtereenvolgens op het LCD-scherm weergeven. Het vierde bericht wordt weergegeven als het standaard overstroombericht.

E0119

TEMP-VERSTERKER

De omgevingstemperatuur is buiten het aanvaardbare bereik.

E0119

TEMP BP

Achtergrondplaat valt buiten het aanvaardbare temperatuurbereik.

E0119

TEMP CPU n

Opgegeven microprocessor valt buiten het aanvaardbare temperatuurbereik.

E0119

TEMPSYSTEEM

De systeemplaat valt buiten het aanvaardbare temperatuurbereik.

E0212

VOLT 3.3

de stroomvoorziening van het systeem buiten het aanvaardbare spanningsbereik valt; defecte of onjuist geïnstalleerde voeding

E0212

VOLT 5

E0212

VOLT 12

E0212

VOLT BATT

defectaccu; defect systeembord.

E0212

VOLT BP 12

Backplane is buiten het bereik van een aanvaardbaar voltage.

E0212

VOLT BP 3.3

E0212

VOLT BP 5

E0212

VOLT CPU VRM

Het VRM-voltage van de microprocessor valt buiten het aanvaardbare bereik. defect of onjuist geïnstalleerd microprocessor VRM; defect systeembord.

E0212

VOLT NIC 1.8V

Geïntegreerde NIC-spanning valt buiten het aanvaardbare bereik; defecte of onjuist geïnstalleerde stroomtoevoer; defect systeembord.

E0212

VOLT NIC 2,5 V

E0212

VOLT PLANAR REG

systeemplaat buiten het aanvaardbare spanningsbereik valt; defect of onjuist geïnstalleerd systeembord

E0276

CPU VRM n

Opgegeven microprocessor VRM is defect, niet ondersteund, onjuist geïnstalleerd of ontbreekt.

E0276

MISMATCH VRM n

E0280

VERMIST VRM n

E0319

PCI OVER HUIDIG

Onjuiste of onjuist geïnstalleerde uitbreidingskaart.

E0412

RPM VENTILATOR n

De opgegeven koelventilator is defect, onjuist geïnstalleerd of ontbreekt.

E0780

MISSING CPU n

De microprocessor is niet in de aangegeven socket geïnstalleerd.

E207F0

CPU-IERR

Onjuist of onjuist geïnstalleerd microprocessor.

E207F1

TEMP CPU n HOT

Opgegeven microprocessor valt buiten het aanvaardbare temperatuurbereik en heeft de werking stopgezet.

E207F4-software

POST CACHE

Onjuist of onjuist geïnstalleerd microprocessor.

E207F4-software

POST CPU REG

E207F4-software

POST CPU SMI

SMI handler heeft niet geinitialiseerd; defect systeembord.

E07FA

TEMP CPU n-THERM

Opgegeven microprocessor valt buiten het aanvaardbare temperatuurbereik en werkt met een gereduceerde snelheid of frequentie.

E0851

STROOM

Er is slechts één kabel aangesloten of er is één stroomvoorziening uitgeschakeld.

E0876

POWER PS n

geen stroom beschikbaar bij de gespecificeerde stroomvoorziening; de gespecificeerde stroomtoevoer is niet correct geïnstalleerd of defect .

E0880

ONVOLDOENDE PS

onvoldoende stroom aan het systeem wordt geleverd; stroomtoevoer is onjuist geïnstalleerd, defect of ontbreekt.

E0CB2

MEM SPARE BANK

Er is in een geheugenbank aan een foutdrempel voldaan: fouten zijn opnieuw in kaart gebracht bij de reservbank .

E0CF1

MBE DIMM Bank n

Geheugenmodules die in de gespecificeerde bank zijn geïnstalleerd, zijn niet hetzelfde type en dezelfde grootte; defecte geheugenmodule(s).

E0CF1

POST MEM 640K

Pariteitsfalen in de eerste 64 KB van het hoofdgeheugen.

E0CF1

POST GEEN MEMORY

Verificatiefout hoofdgeheugen verfrissing.

E0CF5

LOG UITGESCHAKELD SBE

Meervoudige fouten op één geheugenmodule.

E0D76

STROOMSTEL

Onjuist of onjuist geïnstalleerd harde schijf of DVD-controller.

E0F04

POST CMOS

CMOS-schrijven-/leesstoring; defect systeembord.

E0F04

SNELHEID POST CPU

Fout bij snelheidscontrole van microprocessor.

E0F04

POST DMA INIT

Initialisatiefout van DMA; DMA-pagina registreren voor schrijven/lezen van fouten.

E0F04

POST DMA REG

Onjuist systeembord.

E0F04

POST KYB CNTRL

Onjuiste toetsenbordcontroller; defect systeembord.

E0F04

POST MEM RFSH

Verificatiefout hoofdgeheugen verfrissing.

E0F04

POST PIC REG

Primaire of secundaire PIC-teststoring.

E0F04

POST SHADOW

Schaduwfaalt.

E0F04

POST SHD-TEST

Stopzetting teststoring.

E0F04

POST SIO

Super I/O-chips; defect systeembord.

E0F04

POST TIMER

teststoring van de programmeerbare-intervaltimer; defect systeembord.

E0F0B

POST-ROM CHKSUM

Onjuiste of onjuist geïnstalleerde uitbreidingskaart.

E0F0C

VID MATCH CPU n

Opgegeven microprocessor is defect, niet ondersteund, onjuist geïnstalleerd of ontbreekt.

E110F3

LOG DISABABLE-OS

Opzetten van logfouten.

E13F2-software

IO CHANNEL CHECK

Onjuiste of onjuist geïnstalleerde uitbreidingskaart; defect systeembord.

E130F4-software

PCI-PARITEIT

E135

PCI-SYSTEEM

E13F8

CPU-BUS-INIT

Onjuist of onjuist geïnstalleerd microprocessor of systeembord.

E13F8

CPU-BUS-PARITEIT

Onjuist systeembord.

E13F8

CPU MCKERR

Fout bij controleren van machine; defecte of onjuist geïnstalleerde microprocessor; defect systeembord.

E13F8

HOST BUS

Onjuist systeembord.

E13F8

HOST-NAAR-PCI BUS

E13F8

MEM CONTROLLER

Onjuist of onjuist geïnstalleerd geheugenmodule; defect systeembord.

E1580

STROOMBEDIENING

Onjuist systeembord.

E220F1-software

OS HANG

Time out besturingssysteemwaakhond.

EFF0

RAC FOUT

EFFECT 1

POSTFOUT

Een fout in het schema.

EFFECT 2

BP-fout

Onjuist of niet correct geïnstalleerd backplane.

Opmerking: Raadpleeg de productdocumentatie van Dell zoals deze eerder in het document is verstrekt voor gedetailleerde informatie.

Gerelateerde informatie

- Productondersteuning voor Dell PowerEdge 2650

- Productondersteuning voor Dell PowerEdge 2950

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems

Cisco aangekondigde levenscycli voor hardwareproducten

- Cisco e-mail security applicaties (C-Series en X-Series)

- Cisco e-mail security applicaties (FIPS-modellen)

- Cisco Security Management-applicaties (M-Series)

- Cisco web security applicaties (S-Series)

- Cisco web security applicaties (FIPS-modellen)