Inhoud

Inleiding

veroorzaakt het Ethernet MAC-adres in het configuratie XML-bestand problemen bij rampherstel?

Inleiding

Dit document beschrijft of het Ethernet MAC-adres in het configuratie XML-bestand problemen kan opleveren bij het herstel van de ramp op de e-mail security applicatie (ESA) wanneer het configuratie-reservekopiebestand is geladen naar een nieuw ESA.

veroorzaakt het Ethernet MAC-adres in het configuratie XML-bestand problemen bij rampherstel?

Er zijn geen problemen met de MAC-adressen in de configuratie als u de configuratie naar een ander apparaat uploadt.  Als je in het configuratiebestand kijkt, zie je een gedeelte dat er op lijkt:

<ethernet_settings>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:41:cb:97</macaddr>

</ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>

<media>autoselect</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:41:cb:96</macaddr>

</ethernet>

</ethernet_settings>

In een noodherstelsituatie zullen de MAC-adressen van de nieuwe ESA’s waarschijnlijk anders zijn dan die waarvan dit configuratiebestand was opgeslagen. Deze MAC-adressen staan alleen in het configuratiebestand om documentatieredenen. Zij veroorzaken geen conflicten of problemen wanneer dit bestand wordt hersteld naar een nieuwe ESA. U hoeft deze MAC-adressen niet bij te werken.